en	This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it.
ca	Això a vegades provoca la clonació de la imatge del dispositiu, el qual duplica el valor UUID, que ha de ser únic. En aquest cas, es pot desconnectar un dels dispositius o reformatar.

en	For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com
ca	Per alguna raó no hem pogut trobar una etiqueta de disc en un disc que el nucli està informant sobre les particions. No està clar quin és exactament el problema. Si us plau, envieu un informe a http://bugzilla.redhat.com

en	Either restore the disklabel to a completely working state or remove it completely. Hint: parted can restore it or wipefs can remove it.
ca	O bé restaureu l'etiqueta del disc a un estat complet de treball o l'elimineu per complet. Consell: parted pot restaurar-ho o bé wipefs pot suprimir-ho.

en	Rename one of the volume groups so the names are distinct. Hint 1: vgrename accepts UUID in place of the old name. Hint 2: You can get the VG UUIDs by running 'pvs -o +vg_uuid'.
ca	Reanomeneu un dels grups de volums de manera que els noms siguin diferents. Consell 1: vgrename accepta l'UUID en lloc de l'antic nom. Consell 2: Podeu obtenir els UUID dels grups de volums amb l'execució de 'pvs -o +vg_uuid'.

en	FCoE not available
ca	FCoE no disponible

en	You have not specified a device number or the number is invalid
ca	No heu indicat el número del dispositiu, o aquest no és vàlid.

en	You have not specified a worldwide port name or the name is invalid.
ca	No heu indicat cap nom de port global (WWPN), o aquest no és vàlid.

en	You have not specified a FCP LUN or the number is invalid.
ca	No heu indicat cap FCP LUN, o aquest no és vàlid.

en	zFCP device %s not found, not even in device ignore list.
ca	No s'ha trobat el dispositiu zFCP %s, tampoc a la llista de dispositius ignorats.

en	Could not set zFCP device %(devnum)s online (%(e)s).
ca	El dispositiu zFCP %(devnum)s no es pot establir en línia (%(e)s).

en	Could not add WWPN %(wwpn)s to zFCP device %(devnum)s (%(e)s).
ca	No et pot afegir el WWPN %(wwpn)s al dispositiu zFCP %(devnum)s (%(e)s).

en	WWPN %(wwpn)s not found at zFCP device %(devnum)s.
ca	El WWPN %(wwpn)s no s'ha trobat al dispositiu zFCP %(devnum)s.

en	Could not add LUN %(fcplun)s to WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s).
ca	No es pot afegir el LUN %(fcplun)s al WWPN %(wwpn)s en el dispositiu zFCP %(devnum)s (%(e)s).

en	LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s already configured.
ca	El LUN %(fcplun)s al WWPN %(wwpn)s en el dispositiu zFCP %(devnum)s ja està configurat.

en	Could not read failed attribute of LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s).
ca	No s'ha pogut llegir l'atribut fallit del LUN %(fcplun)s al WWPN %(wwpn)s en el dispositiu zFCP %(devnum)s (%(e)s).

en	Failed LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s removed again.
ca	El LUN %(fcplun)s al WWPN %(wwpn)s en el dispositiu zFCP %(devnum)s ha fallat, s'ha tornat a treure.

en	Could not correctly delete SCSI device of zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s).
ca	No es pot eliminar de forma correcta el dispositiu SCSI del zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s).

en	Could not remove LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s).
ca	No es pot eliminar el LUN %(fcplun)s al WWPN %(wwpn)s en el dispositiu zFCP %(devnum)s (%(e)s).

en	Could not remove WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s).
ca	No es pot eliminar el WWPN %(wwpn)s en el dispositiu zFCP %(devnum)s (%(e)s).

en	Could not set zFCP device %(devnum)s offline (%(e)s).
ca	El dispositiu zFCP %(devnum)s no es pot establir sense connexió (%(e)s).

en	Unable to change iSCSI initiator name once set
ca	No es pot canviar el nom de l'iniciador iSCSI un cop establert

en	Must provide an iSCSI initiator name
ca	Heu de proporcionar el nom de l'iniciador iSCSI

en	iSCSI not available
ca	iSCSI no disponible

en	No initiator name set
ca	No s'ha establert el nom de l'iniciador

en	No iSCSI nodes discovered
ca	No s'ha descobert cap dispositiu iSCSI

en	No new iSCSI nodes discovered
ca	No s'han trobat nous nodes iSCSI

en	Could not log in to any of the discovered nodes
ca	No s'ha pogut iniciar la sessió en cap dels nodes descoberts.

en	unable to allocate aligned partition
ca	no es pot assignar la partició alineada

en	requested size exceeds maximum allowed
ca	la mida sol·licitada supera la màxima permesa

en	disk %s inaccessible
ca	el disc %s és inaccessible

en	partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s)
ca	la partició és massa petita per formatar amb %(format)s (la mida permesa va de %(min_size)s a %(max_size)s)

en	partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(min_size)s to %(max_size)s)
ca	la partició és massa gran per formatar amb %(format)s (la mida permesa va de %(min_size)s a %(max_size)s)

en	Unable to allocate requested partition scheme.
ca	no es pot ubicar l'esquema de particions sol·licitat.

en	not enough free space after creating extended partition
ca	no hi ha prou espai lliure després de crear la partició estesa.

en	failed to allocate aligned partition
ca	ha fallat l'assignació de la partició alineada

en	cannot reclaim more than request has grown
ca	no es pot reclamar més del que la sol·licitud ha crescut

en	DiskChunk requests must be of type PartitionRequest
ca	les sol·licituds DiskChunk han de ser del tipus PartitionRequest

en	partitions allocated outside disklabel limits
ca	particions assignades fora dels límits de l'etiqueta del disc

en	VGChunk requests must be of type LVRequest
ca	les sol·licituds VGChunk han de ser del tipus LVRequest

en	not enough space for LVM requests
ca	no hi ha prou espai per a les sol·licituds LVM

en	Executing %(action)s
ca	S'està executant %(action)s

en	create device
ca	crea dispositiu

en	destroy device
ca	destrueix dispositiu

en	resize device
ca	redimensiona dispositiu

en	create format
ca	crea format

en	Creating %(type)s on %(device)s
ca	S'està creant %(type)s a %(device)s

en	Not enough entropy to create LUKS format. %d bits are needed.
ca	No hi ha prou entropia per crear el format LUKS. Es necessiten %d bits.

en	Created %(type)s on %(device)s
ca	S'han creat %(type)s en %(device)s

en	destroy format
ca	destrueix format

en	resize format
ca	redimensiona format

en	Resizing filesystem on %(device)s
ca	S'està redimensionant el sistema de fitxers en %(device)s

en	Resized filesystem on %(device)s
ca	S'ha redimensionat el sistema de fitxers en %(device)s

en	add container member
ca	afegeix membre contenidor

en	remove container member
ca	elimina membre contenidor

en	configure format
ca	configura el format

en	configure device
ca	configura el dispositiu

en	RAID level %(raid_level)s requires that device have at least %(min_members)d member.
ca	El nivell RAID %(raid_level)s requereix que tingui com a mínim %(min_members)d membre.

en	RAID level %(raid_level)s is an invalid value. Must be one of (%(levels)s).
ca	El nivell de RAID %(raid_level)s no és un valor vàlid. Ha de ser un de (%(levels)s).

en	Cannot remove a member from existing %s array
ca	No es pot treure un membre d'un array %s existent

en	EFI System Partition
ca	Partició de sistema EFI

en	Apple Bootstrap
ca	Bootstrap d'Apple

en	Linux HFS+ ESP

en	PPC PReP Boot
ca	Arrencada PReP PPC

en	LUKS

en	Encrypted
ca	Xifrat

en	DM Integrity
ca	Integritat DM

en	Unknown
ca	Desconegut

en	BIOS Boot
ca	Arrencada BIOS

en	dm-raid member device
ca	dispositiu membre de dm-raid

en	partition table
ca	taula de partició

en	Unsupported %(name)s
ca	%(name)s no és compatible

en	software RAID
ca	RAID de programari

en	multipath member device
ca	dispositiu membre multicamí

en	physical volume (LVM)
ca	volum físic (LVM)

en	Generic
ca	Genèric

en	Performance
ca	Rendiment