en	Unknown Error. Aborting.
ro	Eroare necunoscută. Se renunță.

en	WARNING!!! VNC server running with NO PASSWORD! You can use the inst.vncpassword=PASSWORD boot option if you would like to secure the server.
ro	ATENȚIE!!! Server-ul VNC rulează FĂRĂ PAROLĂ! Puteți să folosiți opțiunea de boot inst.vncpassword=PAROLĂ dacă ați dori să securizați server-ul.

en	You chose to connect to a listening vncviewer. This does not require a password to be set. If you set a password, it will be used in case the connection to the vncviewer is unsuccessful
ro	Ați ales să vă conectați la un server de ascultare vncviewer. Aceasta nu necesită setarea unei parole. Dacă doriți să setați o parolă, aceasta va fi folosită în caz că conexiunea la vncviewer s-a făcut fără succes.

en	You chose to execute vnc with a password.
ro	Ați ales să executați vnc cu o parolă.

en	An error occurred during reading the kickstart file: %s The installer will now terminate.
ro	A fost întâmpinată o eroare l citirea fișierului kickstart: %s Instalarea va fi întreruptă imediad.

en	Press [Enter] to reboot your system.
ro	Apăsați [Enter] pentru a vă restarta sistemul.

en	Running in cmdline mode, no interactive debugging allowed. The exact error message is: %s. The installer will now terminate.
ro	Nu este permisă depanarea interactivă în timpul modului linie de comandă. Mesajul exact de eroare: %s. Instalarea va fi abandonată.

en	Some warnings occurred during reading the kickstart file:

en	The installation was stopped due to an error which occurred while running in non-interactive cmdline mode. Since there cannot be any questions in cmdline mode, edit your kickstart file and retry installation. The exact error message is: %s. The installer will now terminate.
ro	Instalarea a fost oprită din cauza unei erori, întâlnită în timp ce se rulează în modul de linie de comandă non-interactiv. Dat fiind că nu pot exista întrebări în modul liniei de comandă, modificați fișierul kickstart și încercați din nou instalarea. Mesajul de eroare exact: : %s. Instalarea va fi abandonată.

en	Would you like to use it anyway?
ro	Doriți să o folosiți chiar și în acest caz?

en	You don't have enough space available to install %(product)s, even if you used all of the free space available on the selected disks.
ro	Nu aveți destul spațiu disponibil pentru a instala %(product)s, chiar dacă ați folosi tot spațiul liber de pe discurile selectate.

en	Click for details.
ro	Clic pentru detalii.

en	DNS: %s

en	IPv4 Address: %(addr)s Netmask: %(netmask)s Gateway: %(gateway)s
ro	Adresă IPv4: %(addr)s Netmask: %(netmask)s Gateway: %(gateway)s

en	IPv6 Address: %(addr)s/%(prefix)d
ro	Adresă IPv6: %(addr)s/%(prefix)d

en	Starting text mode.
ro	Se începe modul text.

en	Try the text mode installer by running: '/usr/bin/liveinst -T' from a root terminal.
ro	Încercați instalarea în mod text prin comanda: /usr/bin/liveinst -T de la un terminal de root.

en	and {} other
ro	și %d altul

en	and {} others
ro	și alte %d

en	and {} others
ro	și alte %d

en	%(bootloader_stage2_description)s cannot be on an iSCSI disk which is not configured in iBFT.

en	%(desc)s cannot be of type %(type)s
ro	%(desc)s nu poate fi de tip %(type)s

en	%(desc)s cannot be of type %(type)s.
ro	%(desc)s nu poate fi de tipul %(type)s.

en	%(desc)s must be between %(min)d and %(max)d MB in size
ro	%(desc)s trebuie să fie între %(min)d și %(max)d MB mărime

en	%(desc)s must be mounted on one of %(mountpoints)s.
ro	%(desc)s trebuie să fie montat pe unul dintre %(mountpoints)s.

en	%(desc)s must be within the first %(max_end)s of the disk.
ro	%(desc)s trebuie să fie între primele %(max_end)s ale discului.

en	%(desc)s must not be larger than %(max)dMB.
ro	%(desc)s trebuie să fie mai mare de %(max)dMB.

en	%(desc)s must not be smaller than %(min)dMB.
ro	%(desc)s nu trebuie să fie mai mic de %(min)dMB.

en	%(deviceName)s may not have enough space for grub2 to embed core.img when using the %(fsType)s file system on %(deviceType)s
ro	%(deviceName)s ar putea să nu aibă destul spațiu pentru ca grub2 să scrie core.img atunci când se folosește sistemul de fișiere %(fsType)s pe %(deviceType)s

en	%(freeSize)s of %(devSize)s
ro	%(freeSize)s a %(devSize)s

en	%(items_selected)s of %(items_total)s mount points in %(page_name)s
ro	%(items_selected)s din %(items_total)s puncte de montare în %(page_name)s

en	%(name)s must have one of the following disklabel types: %(types)s.
ro	%(name)s trebuie să aibă una din următoarele tipuri de etichetă pentru disc: %(types)s.

en	%(productName)s %(productVersion)s INSTALLATION
ro	INSTALARE %(productName)s %(productVersion)s

en	%(productName)s %(productVersion)s installation
ro	instalare %(productName)s %(productVersion)s

en	%(productName)s %(productVersion)s installation on host %(name)s
ro	instalare %(productName)s %(productVersion)s pe gazda %(name)s

en	%(product_name)s requires %(needed_ram)s MB of memory to install, but you only have %(total_ram)s MB on this machine.
ro	%(product_name)s necesită %(needed_ram)s MB de memorie pentru a se instala, dar aveți doar %(total_ram)s MB pe acest calculator.

en	%d Mb/s

en	%d _storage device selected
ro	%d dispozitiv de _stocare selectat

en	%d _storage devices selected
ro	%d dispozitive de _stocare selectate

en	%d _storage devices selected
ro	%d de dispozitive de _stocare selectate

en	%s The disks you've selected have the following amounts of free space:
ro	%s Discurile selectate au următoarele cantități de spațiu liber:

en	%s cannot be on an encrypted block device.
ro	%s nu poate fi pe un dispozitiv criptat de tip bloc.

en	%s is currently mounted and cannot be used for the installation. Please unmount it and retry.
ro	%s este montat în prezent și nu poate fi folosit pentru instalare. Demontați și încercați din nou.

en	%s is missing. Cannot setup firewall.
ro	%s lipsește. Nu se poate seta firewall-ul.

en	%s is now successfully installed and ready for you to use! Go ahead and quit the application to start using it!
ro	%s a fost instalată cu succes și este gata de utilizare! Continuați și inchideți aplicația pentru a începe să o folosiți!

en	%s is now successfully installed and ready for you to use! Go ahead and reboot your system to start using it!
ro	%s a fost instalată cu succes și este gata de utilizare! Continuați și reporniți-vă sistemul pentru a începe să o folosiți!

en	%s must be on a primary partition.
ro	%s trebuie să fie o partiție primară.

en	%s timezone
ro	%s fus orar

en	%s to switch layouts.
ro	%s pentru a schimba aranjamentele.

en	({} free)
ro	({} liber)

en	/boot file system
ro	sistem de fișiere /boot

en	/boot/efi must be on a device of type {type} or {another}
ro	/boot/efi trebuie să fie pe un dispozitiv de tipul {type} sau {another}

en	0 GB

en	0 MB

en	1 subscription attached to the system
ro	1 abonament atașat sistemului

en	24-_hour
ro	24-_ore

en	4k

en	64k

en	:

en	<b>%(count)s disk; %(size)s reclaimable space</b> (in file systems)
ro	<b>%(count)s disc; %(size)s spațiu recuperabil</b> (în sistemele de fișiere)

en	<b>%(count)s disks; %(size)s reclaimable space</b> (in file systems)
ro	<b>%(count)s discuri; %(size)s spațiu recuperabil</b> (în sistemele de fișiere)

en	<b>%(count)s disks; %(size)s reclaimable space</b> (in file systems)
ro	<b>%(count)s de discuri; %(size)s spațiu recuperabil</b> (în sistemele de fișiere)

en	Warning: All storage changes made using the installer will be lost when you press 'Rescan Disks'.
ro	Atenție: Toate schimbările de stocare realizate cu ajutorul instalatorului se vor pierde atunci când apăsați pe „Rescanează discuri”.

en	Warning: All storage changes made using the installer will be lost when you choose to format.
ro	Atenție: Toate schimbările făcute prin intermediul programului de instalare se vor pierde când alegeți să formatați.

en	You don't have enough space available to install %(productName)s, even if you used all of the free space available on the selected disks. You could add more disks for additional space, modify your software selection to install a smaller version of %(productName)s, or quit the installer.
ro	Nu aveți destul spațiu disponibil pentru a instala %(productName)s, chiar dacă ați folosi tot spațiu liber de pe discurile selectate. Puteți adăuga mai multe discuri pentru spațiu suplimentar, puteți modifica selecția de software pentru a instala o versiune mai mică a %(productName)s, sau puteți abandona instalarea.

en	You don't have enough space available to install %s. You can shrink or remove existing partitions via our guided reclaim space tool, or you can adjust your partitions on your own in the custom partitioning interface.
ro	Nu aveți destul spațiu liber disponibil pentru a instala %s. Puteți micșora sau elimina partiții existente cu ajutorul uneltei noastre de recuperare de spațiu, sau puteți ajusta partițiile din interfața de partiționare particularizată.

en	Example: iqn.2012-09.com.example:diskarrays-sn-a8675309
ro	Exemplu: iqn.2012-09.com.exemplu:diskarrays-sn-a8675309

en	Example: squid.mysite.org:3128
ro	Exemplu: squid.siteulmeu.org:3128

en	A %(command)s with the name %(policyName)s has already been defined.
ro	%(command)s cu același nume %(policyName)s a fost deja definită.

en	ADD A KEYBOARD LAYOUT
ro	ADAUGĂ ARANJAMENT DE TASTATURĂ

en	ADD A NEW MOUNT POINT
ro	ADAUGĂ UN NOU PUNCT DE MONTARE

en	ADD DASD STORAGE TARGET
ro	ADAUGĂ ȚINTĂ DE STOCARE DASD

en	ADD iSCSI STORAGE TARGET
ro	ADAUGĂ ȚINTĂ DE STOCARE iSCSI

en	ADD zFCP STORAGE TARGET
ro	ADAUGĂ ȚINTĂ DE STOCARE zFCP

en	ADVANCED USER CONFIGURATION
ro	CONFIGURARE AVANSATĂ UTILIZATOR

en	AM

en	AM/PM Down
ro	AM/PM înapoi

en	AM/PM Up
ro	AM/PM înainte

en	AVAILABLE SPACE
ro	SPAȚIU DISPONIBIL

en	A_dd
ro	A_daugă

en	A_utomatic

en	Access newer kernel features

en	Action
ro	Acțiune

en	Activation Key
ro	Cheie de Activare

en	Activation _Key
ro	Cheie_Activare

en	Activation key set.

en	Add
ro	Adaugă

en	Add EC_KD DASD...
ro	Adaugă EC_KD DASD...

en	Add FCo_E SAN...
ro	Adaugă SAN FCo_E...

en	Add Layout
ro	Adaugă aranjament

en	Add NTP Server
ro	Adaugă un nou server NTP

en	Add NTP server
ro	Adaugă server NTP

en	Add NTP server address
ro	Adaugă o adresă de server NTP

en	Add Specialized Disk
ro	Adaugă un disc specializat

en	Add _iSCSI Target...
ro	Adaugă țintă _iSCSI...

en	Add a new mount point.
ro	Adaugă un nou punct de montare.

en	Add a new repository.
ro	Adaugă un nou depozit.

en	Add and mark for usage NTP servers
ro	Adaugă și marchează pentru a fi folosit pe servere NTP

en	Add device
ro	Adaugă dispozitiv

en	Additional repositories
ro	Depozite suplimentare

en	Additional software for Selected Environment
ro	Software suplimentar pentru mediul selectat

en	Additional software for selected environment
ro	Suplimente pentru mediul selectat

en	Administrator

en	Administrator %s will be created
ro	Administratorul %s va fi creat

en	Advanced Custom (_Blivet-GUI)

en	Airplane Mode

en	Allow root SSH login with password

en	Allow this user to run the 'sudo' command.

en	Alt + Shift to switch layouts.
ro	Alt + Shift pentru a schimba aranjamentele.

en	An error occurred during Red Hat Insights configuration. Would you like to ignore this and continue with installation?
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la instalarea încărcătorului de sistem (bootloader). Sistemul nu va fi încărcabil. Doriți să ignorați aceasta și să continuați instalarea?

en	An error occurred during registration attempt triggered by the rhsm kickstart command. This could have happened due to incorrect rhsm command arguments or subscription infrastructure issues. Would you like to ignore this and continue with installation?

en	An error occurred trying to mount some or all of your system: {message} Some of it may be mounted under {path}.
ro	S-a întâmpinat o eroare la încercarea de a monta parțial sau total sistemul. Unele dintre acestea pot fi montate sub %s

en	An error occurred while activating your storage configuration.
ro	Eroare la verificarea configurației de stocare

en	An error occurred while resizing the device {}: {}
ro	S-a întâmpinat o eroare la redimensionarea dispozitivului %s.

en	An unknown error occurred during installation. Details are below.
ro	S-a întâmpinat o eroare în timpul instalării. Mai jos aveți detalii.

en	Anaconda Installer
ro	Programul de instalare Anaconda

en	Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed.
ro	Anaconda nu poate crea %s pentru că fișierul există deja. Anaconda rulează deja, sau o instanță anterioară de anaconda a avut o avarie.

en	Apple Bootstrap Partition
ro	Partiție Boostrap Apple

en	Apple EFI Boot Partition
ro	Partiție de pornire Apple EFI

en	Apply configuration in installer
ro	Confirmă configurația pentru instalare

en	Are you sure you want to delete all of the data on {}, including snapshots?
ro	Sigur doriți ștergerea tuturor datelor de pe %s, inclusiv snapshoturi și/sau subvolume?

en	Are you sure you want to delete all of the data on {}, including subvolumes?
ro	Sigur doriți ștergerea tuturor datelor de pe %s, inclusiv snapshoturi și/sau subvolume? / instantanee și sub-volume

en	Are you sure you want to delete all of the data on {}?
ro	Sigur doriți ștergerea tuturor datelor de pe: %s?

en	Are you sure you wish to quit the installation process?
ro	Sigur doriți să ieșiți din procesul de instalare?

en	As large as possible
ro	Cât mai mare posibil

en	Assign mount points
ro	Configurare puncte de montare

en	At least one of your swap devices does not have a UUID, which is common in swap space created using older versions of mkswap. These devices will be referred to by device path in /etc/fstab, which is not ideal since device paths can change under a variety of circumstances.
ro	Cel puțin unul din dispozitivele swap nu are UUID, fapt des întâlnit pentru partiții swap create cu variante mai vechi de mkswap. Aceste dispozitive vor fi referite prin calea (path) dispozitivului în /etc/fstab, ceea ce nu e ideal deoarece căile se pot modifica în varii circumstanțe.

en	Attaching subscription...
ro	Eșec la salvarea configurației de stocare...

en	Attempting to connect to vnc client on host %s...
ro	Se încearcă conexiunea la clientul vnc de pe gazda %s...

en	Attempting to start vncconfig
ro	Se încearcă pornirea vncconfig

en	Authentication
ro	Autentificare

en	Authentication required
ro	Este necesară autentificarea

en	Authentication required by wireless network
ro	Autentificarea este cerută de rețeaua fără fir (wireless)

en	Automatic
ro	Automată

en	Automatic partitioning failed.

en	Automatic partitioning selected
ro	A fost selectată partiționarea automată

en	Available Layouts
ro	Aranjamente disponibile

en	Available languages
ro	Limbi disponibile

en	Available locales
ro	Localizări disponibile

en	Available regions
ro	Regiuni disponibile

en	Available timezones in region %s
ro	Fusuri orare disponibile în regiunea %s

en	BAR

en	BAZ

en	BLIVET GUI PARTITIONING

en	Bad format of the IP address
ro	Format greșit de adresă IP

en	Bad format of the netmask
ro	Format greșit pentru netmask

en	Base Environment
ro	Mediu de bază

en	Base environment
ro	Mediu de bază.

en	Beta Warn
ro	Avertizare Beta

en	Bond

en	Bond %(interface_name)s (%(list_of_slaves)s) connected
ro	Asocierea (bond) %(interface_name)s (%(list_of_slaves)s) conectată

en	Boot

en	Boot loader stage1 device cannot be on an iSCSI disk which is not configured in iBFT.

en	Bridge

en	Bridge %(interface_name)s (%(list_of_slaves)s) connected

en	Btrfs

en	Btrfs file system is not supported.
ro	Nu este suportat sistemul de fișiere „%s”.

en	Btrfs partition "%(device)s" has a format of "%(format)s", but should have a format of "btrfs".
ro	Partiția Btrfs „%(device)s” este formatată ca „%(format)s”, dar ar trebui să fie formatată ca „btrfs”.

en	Btrfs partition "%s" is defined multiple times.
ro	Partiția Btrfs „%s” este definită de mai multe ori”.

en	Btrfs volume "%s" specified with --useexisting does not exist.
ro	Volumul Btrfs „%s” specificat cu --useexisting nu există.

en	Btrfs volume defined without any member devices. Either specify member devices or use --useexisting.
ro	Partiția Btrfs a fost definită fără dispozitive membre. Specificați dispozitive membre sau folosiți --useexisting.

en	CCW

en	CD/DVD

en	CHAP _Password:
ro	_Parolă CHAP:

en	CHAP _Password:
ro	_Parolă CHAP:

en	CHAP _Password:
ro	_Parolă CHAP:

en	CHAP _Password:
ro	_Parolă CHAP:

en	CHAP _User name:
ro	Nume _utilizator CHAP:

en	CHAP _User name:
ro	Nume _utilizator CHAP:

en	CHAP _User name:
ro	Nume _utilizator CHAP:

en	CHAP _User name:
ro	Nume _utilizator CHAP:

en	CHAP pair
ro	Pereche CHAP

en	CHAP pair and a reverse pair
ro	Pereche CHAP și pereche inversă

en	CONFIGURE %(container_type)s
ro	CONFIGURARE %(container_type)s

en	CONFIGURE CONTAINER
ro	CONFIGURARE CONTAINER

en	CONFIGURE MOUNT POINT
ro	CONFIGURARE PUNCT DE MONTARE

en	CONNECT TO RED HAT

en	CREATE USER
ro	CREEAZĂ UTILIZATOR

en	CUSTOMIZATION
ro	PARTICULARIZARE

en	C_onfigure
ro	Configurație NTP

en	C_onnect
ro	C_onectează

en	C_onnect
ro	C_onectează

en	Cable unplugged
ro	Cablu neconectat

en	Cache PVs must belong to the same VG as the cached LV
ro	PV-urile cache trebuie să aparțină aceluiași VG ca LV-ul de cache

en	Cancel
ro	_Renunță

en	Cannot install to unpartitionable device "%s".
ro	Nu se poate instala dispozitivul nepartiționabil „%s”.

en	Cannot set label on file system.
ro	Nu se poate seta o etichetă pe sistemul de fișiere.

en	Capacity
ro	Capacitate

en	Change timezone
ro	Schimbă fusul orar

en	Changes here will only apply to the installed system. Use the desktop's tool to configure the keyboard for the installation process.
ro	Schimbările făcute aici se vor aplica doar sistemului instalat. Folosiți unealta sistemului de operare portabil pentru a configura tastatura pentru procesul de instalare.

en	Checking image checksum
ro	Se verifică suma de control a imaginii

en	Checking software dependencies...
ro	Se verifică dependențele software...

en	Checking storage configuration...
ro	Se verifică configurația de stocare...

en	Choose an installation source type.
ro	Alegeți un tip de sursă pentru instalare.

en	Choose device from above to assign mount point and set format. Formats marked with * are new formats meaning ALL DATA on the original format WILL BE LOST!

en	Choose from above to assign mount point and/or set format.

en	City
ro	Oraș

en	Closest mirror
ro	Cel mai apropiat server „oglindă” (mirror)

en	Complete!
ro	Gata!

en	Con_firm:
ro	Con_firmare:

en	Configuration not saved: netmask missing in static configuration
ro	Configurația nu a fost salvată: netmask-ul lipsește din configurația statică

en	Configure NTP
ro	Configurație NTP

en	Configure NTP servers
ro	Configurează serverele NTP

en	Configure device %s
ro	Configurare dispozitiv %s

en	Configure device: %s

en	Configuring %s

en	Configuring Red Hat subscription
ro	Se configurează sistemul instalat

en	Configuring addons
ro	Se configurează add-on-uri

en	Configuring device %s.
ro	Se configurează dispozitivul %s.

en	Configuring installed system
ro	Se configurează sistemul instalat

en	Configuring storage
ro	Se configurează spațiul de stocare

en	Confirm Password
ro	Confirmă parola

en	Connect automatically after reboot
ro	Se conectează automat după repornire

en	Connect to Red Hat _Insights

en	Connected
ro	Conectat

en	Connected to Red Hat Insights
ro	Conectat

en	Connected!
ro	Conectat!

en	Connected: %(list_of_interface_names)s
ro	Conectate: %(list_of_interface_names)s

en	Connecting
ro	Se conectează

en	Connecting...
ro	Se conectează...

en	Connection failed
ro	Conexiunea a eșuat

en	Continue
ro	Continuă

en	Continuing with this action will reset all your partitioning selections to their current on-disk state.
ro	Continuând această acțiune veți reseta toate selecțiile de partiție pentru starea curentă a discurilor.

en	Contract

en	Controller

en	Controllers

en	Create a new %(container_type)s ...
ro	Creează un nou %(container_type)s ...

en	Create new mount points by clicking the '+' button.
ro	Creați noi puncte de montare prin clic pe butonul „+”.

en	Create or select %(container_type)s
ro	Creează sau selectează %(container_type)s

en	Create user
ro	Creează utilizator

en	Creating snapshots
ro	Se creează snapshot-uri

en	Creating users
ro	Se creează utilizatori

en	Current host name:

en	Current host name: %s
ro	Hostname curent: %s

en	Current layout: '%s'. Add more layouts to enable switching.
ro	Dispunere actuală: '%s'. Adăugați mai multe dispuneri înainte de a schimba.

en	Current layout: '%s'. Click to switch to the next layout.
ro	Dispunere actuală: '%s'. Clic pentru a schimba la dispunerea următoare.

en	Custom base URL

en	Custom partitioning selected
ro	A fost selectată partiționarea particularizată

en	Custom software selected
ro	A fost selectat software particularizat

en	DASD

en	DATA
ro	DATE

en	DISK ENCRYPTION PASSPHRASE
ro	FAZĂ CRIPTARE DISCURI

en	DISTRIBUTION INSTALLATION
ro	INSTALAREA DISTRIBUȚIEI

en	DNS

en	D_evice:
ro	Di_spozitiv:

en	Default HUB title
ro	Titlu implicit HUB

en	Default Route
ro	Rută implicită

en	Default spoke title
ro	Titlu implicit spiță (spoke)

en	Delete
ro	Șterge

en	Delete _all
ro	Șterge to_ate

en	Delete _all file systems which are only used by {}.
ro	Șterge to_ate sistemele de fișiere, care sunt folosite numai de %s.

en	Deployment complete: {}
ro	Implementare completă: %s

en	Deployment starting: {}
ro	Se începe implementarea: %s

en	Description
ro	Descriere

en	Description goes here.
ro	Aici este descrierea.

en	Desired _Capacity:

en	Desired _Capacity:

en	Device
ro	Dispozitiv

en	Device "{}" given in clearpart device list does not exist.

en	Device Selection
ro	Selecție dispozitiv

en	Device _Type:
ro	_Tip dispozitiv:

en	Device configuration
ro	Configurație dispozitive

en	Device description
ro	Descriere dispozitiv

en	Device discovery failed.
ro	Descoperirea dispozitivelor a eșuat.

en	Device discovery succeeded.

en	Device does not support RAID level selection {}.

en	Device reconfiguration failed.

en	Device removal request failed.

en	Device(s):
ro	Dispozitiv(e):

en	Device:
ro	Dispozitiv:

en	Device: %s
ro	Dispozitiv: %s

en	Devices reconfiguration succeeded.

en	Disabled
ro	Activat

en	Disconnected
ro	Deconectat

en	Disconnecting
ro	Se deconectează

en	Disconnecting...
ro	Se deconectează...

en	Discovering DASD devices. This may take a moment...
ro	Se descoperă dispozitive DASD. Ar putea dura ceva timp...

en	Discovering iSCSI targets. This may take a moment...
ro	Se descoperă țintele iSCSI. Ar putea dura mai mult timp...

en	Discovering zFCP devices. This may take a moment...
ro	Se descoperă dispozitive zFCP. Ar putea dura o vreme...

en	Discovery login rejected.
ro	Descoperire login respinsă.

en	Disk
ro	Disc

en	Disk "%s" given in part command does not exist.
ro	Discul „%s” specificat în comanda „part” nu există.

en	Disk "%s" in part command is not partitioned.
ro	Discul „%s” specificat în comanda „part” nu este partiționat.

en	Disk "{}" given in clearpart command does not exist.

en	Disk "{}" given in ignoredisk command does not exist.

en	Disk "{}" given in nvdimm command does not exist.

en	Disk formatting complete.
ro	Formatare completă.

en	Disk rescan complete.
ro	Rescanare discuri completă.

en	Disk summary goes here
ro	Sumarul discului vine aici

en	Disklabel "{}" given in clearpart command is not supported on this platform.

en	Disks left unselected here will not be touched.
ro	Discurile neselectate nu vor fi atinse.

en	Do _not show this dialog for other selected file systems.
ro	_Nu arătați acest dialog pentru alte sisteme de fișiere selectate.

en	Do you really want to quit?
ro	Sigur doriți să ieșiți?

en	Downloading %(total_files)s RPMs, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) done.
ro	Se descarcă %(total_files)s RPM-uri, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) gata.

en	Downloading %(url)s (%(pct)d%%)
ro	Se descarcă %(url)s (%(pct)d%%)

en	Downloading group metadata...
ro	Se descarcă metadatele pentru grup...

en	Downloading package metadata...
ro	Se descarcă metadatele pentru pachete...

en	Downloading packages
ro	De descarcă pachetele

en	Duplicate repository names.
ro	Nume duplicat de depozit.

en	EFI System Partition
ro	Partiție de Sistem EFI

en	Either a group name in the group list is invalid or groups are not separated by a comma.

en	Empty
ro	Gol

en	Empty repository name
ro	Nume de depozit gol

en	Enabled
ro	Activat

en	Enabled if supported by the installing machine

en	Enabled unconditionally

en	Encrypt
ro	Criptare

en	Encryption
ro	Criptare

en	Encryption requested for LUKS device %s but no encryption key specified for this device.
ro	A fost solicitată criptarea pentru dispozitivul LUKS %s, dar nu s-a specificat o cheie de criptare pentru acest dispozitiv.

en	End date

en	Enter '%s' to ignore the warning and attempt to install anyway.
ro	Introdu „%s” pentru a ignora avertizarea și pentru a instala oricum.

en	Enter a new value for '%(title)s' and press %(enter)s

en	Enter an NTP server address and press %s
ro	Introduceți o adresă de server NTP și apăsați %s

en	Enter size and unit.

en	Enterprise

en	Entitlements

en	Error
ro	Eroare

en	Error adding FCoE SAN.
ro	Eroare la adăugare SAN FCoE

en	Error checking software dependencies
ro	Eroare la verificarea dependențelor software

en	Error checking software dependencies. Click for details.
ro	Eroare la verificarea dependențelor software. Clic pentru detalii.

en	Error checking software selection
ro	Eroare la verificarea selecției software

en	Error checking storage configuration
ro	Eroare la verificarea configurației de stocare

en	Error checking storage configuration. Click for details.
ro	Eroare la verificarea configurației de stocare. Clic pentru detalii.

en	Error checking storage configuration. Click for details or press Done again to continue.
ro	Eroare la verificarea configurației de stocare. Clic pentru detalii sau apăsați Gata din nou pentru a continua.

en	Error checking storage configuration. Click for details or press Done again to continue.

en	Error detail:

en	Error downloading package metadata
ro	Eroare la descărcarea metadatelor pentru pachete.

en	Error setting up base repository
ro	Eroare la setarea depozitului de bază

en	Error setting up software source
ro	Eroare la setarea surselor pentru software

en	Escrow certificate %s requires the network.
ro	Este necesar certificat „escrow” %s pentru această rețea.

en	Ethernet

en	Example:
ro	Exemplu:

en	Exit the shell to continue
ro	Ieșiți din shell (linia de comandă) pentru a continua

en	Extra characters in proxy URL
ro	Sunt caractere în plus în URL-ul de proxy

en	FCP device {hba_id} WWPN {wwpn} LUN {lun}
ro	Dispozitiv FCP %(hba_id)s WWPN %(wwpn)s LUN %(lun)s

en	FOO

en	Failed to add a device.

en	Failed to add new device.

en	Failed to change a device.
ro	rescanează dispozitive

en	Failed to enable Red Hat subscription on the installed system. Your Red Hat subscription might be invalid (such as due to an expired developer subscription). Would you like to ignore this and continue with installation?

en	Failed to proceed with the installation.
ro	Nu s-a putut stabili sursa de instalare.

en	Failed to provision the target system for Satellite.

en	Failed to save boot loader configuration
ro	Eșec la salvarea configurației de stocare...

en	Failed to save storage configuration
ro	Eșec la salvarea configurației de stocare...

en	Failed to set up installation source
ro	Nu s-a putut stabili sursa de instalare.

en	Failed to set up installation source; check the repo url
ro	Nu s-a putut stabili sursa de instalare; verificați url-ul depozitului (repo-ului)

en	Failed to set up installation source; check the repo url and proxy settings.
ro	Nu s-a putut stabili o sursă de instalare; verificați url-ul depozitului (repo-ului) și setările de proxy.

en	Failed to unlock encrypted block device.

en	Fair
ro	Acceptabilă

en	File S_ystem:
ro	S_istem fișiere:

en	File System
ro	Sistem de fișiere

en	File system type "{}" given in autopart command is invalid.

en	Filter B_y:

en	Filter B_y:
ro	Filtrea_ză după:

en	Filter B_y:
ro	Filtrea_ză după:

en	Filter _By:
ro	Filtrează du_pă

en	Filter _By:
ro	Filtrează _după

en	Firmware missing
ro	Lipsește firmware

en	Firmware will verify the integrity of the Linux kernel during boot if the Secure Boot is enabled and configured on the machine. Secure Boot is not supported on IBM z14 and earlier models, therefore choose to disable it if you intend to boot the installed system on such models.

en	First sector of boot partition
ro	Primul sector al partiției de pornire

en	Fixed
ro	Fixă

en	Flatpak installation has finished

en	For a UEFI installation, you must include a Linux HFS+ ESP on a GPT-formatted disk, mounted at /boot/efi.
ro	Pentru o instalare UEFI, e necesar să includeți un Linux HFS + ESP pe un disc în format GPT, montat pe /boot/efi.

en	For a UEFI installation, you must include an EFI System Partition on a GPT-formatted disk, mounted at /boot/efi.
ro	Pentru o instalare UEFI, e necesar să includeți o Partiție de sistem EFI pe un disc în format GPT, montat pe /boot/efi.

en	Format

en	Formatting DASDs
ro	Se formatează DASD-urile

en	Free
ro	Liber

en	Free space
ro	Spațiu liber

en	Free space available for use.
ro	Spațiu liber pentru a fi folosit.

en	Free space unavailable but reclaimable from existing partitions.
ro	Spațiu liber indisponibil dar recuperabil de pe partițiile existente.

en	Full Name
ro	Nume complet

en	Full name
ro	Nume complet

en	Full name can't contain the ':' character
ro	Numele complet nu poate conține caracterul „:”

en	Full name cannot contain colon characters
ro	Numele complet nu poate conține caractere „două puncte”

en	Fully numeric name is not allowed.

en	GRUB2 does not support installation to a partition.
ro	GRUB2 nu suportă instalarea pe o partiție.

en	GRUB2 encrypted password must be in grub.pbkdf2 format.

en	Gateway

en	Gathering entropy (time ran out)

en	Gathering entropy 100%

en	Gathering entropy {percents}% (remaining time {time})

en	Generating initramfs
ro	Se generează initramfs

en	Getting list of layouts...
ro	Se obține lista de aranjamente.

en	Giving up attempting to connect after %d try!
ro	Se renunță la conectare după %d încercare!

en	Giving up attempting to connect after %d tries!
ro	Se renunță la conectare după %d încercări!

en	Giving up attempting to connect after %d tries!
ro	Se renunță la conectare după %d de încercări!

en	Good
ro	Bună

en	Graphical installation is not available. Starting text mode.
ro	Instalarea grafică nu e disponibilă. Se începe modul text.

en	Group Membership
ro	Apartenență grup

en	Group Name
ro	Nume de grup

en	Group Password
ro	Parolă de grup

en	Groups
ro	Grupuri

en	HTTP _Proxy
ro	_Proxy HTTP

en	H_TTPS Proxy
ro	Proxy H_TTPS

en	Hardware Address
ro	Adresă hardware

en	Hardware error occurred
ro	S-a produs o eroare de hardware

en	Help!
ro	Ajutor!

en	Here we'll describe how much space is needed for the current software selection.
ro	Aici vom descrie cât spațiu este necesar pentru selecția de software curentă.

en	Here we'll describe what your options are.
ro	Aici vom descrie care sunt opțiunile dumneavoastră.

en	Hide password.

en	Home _directory:
ro	_Director Acasă:

en	Host Name
ro	Nume host

en	Host Name: %s
ro	Host name: %s

en	Host name cannot be None or an empty string.
ro	Host name nu poate fi „niciuna” sau un șir nul.

en	Host name is not valid: %s
ro	Nume host nu este valid: %s

en	Host name must be 64 or fewer characters in length.
ro	Host name trebuie să aibă maxim 255 de caractere.

en	Host names can only contain the characters 'a-z', 'A-Z', '0-9', '-', or '.', parts between periods must contain something and cannot start or end with '-'.
ro	Host names nu pot conține caracterele „a-z”, „A-Z”, „0-9”, „-” sau „.” între puncte, trebuie să conțină ceva și nu pot să înceapă sau să se termine cu „-”.

en	Hour Down
ro	O oră înapoi

en	Hour Up
ro	O oră înainte

en	Hours
ro	Ore

en	I want to _exit

en	I want to _proceed

en	I would like to _make additional space available.
ro	Vreau să _mai eliberez spațiu.

en	ID

en	IMEI

en	INSTALLATION DESTINATION
ro	DESTINAȚIA INSTALĂRII

en	INSTALLATION OPTIONS
ro	OPȚIUNI DE INSTALARE

en	INSTALLATION PROGRESS

en	INSTALLATION SOURCE
ro	SURSĂ INSTALARE

en	INSTALLATION SUMMARY
ro	SUMAR INSTALARE

en	IP Address
ro	adresă IP

en	IPv4 Address
ro	adresă IPV4

en	IPv4 address or %s for DHCP
ro	Adresă IPv4 sau %s pentru DHCP

en	IPv4 gateway
ro	gateway IPv4

en	IPv4 netmask
ro	netmask IPv4

en	IPv6 Address
ro	adresă IPV6

en	IPv6 address[/prefix] or %(auto)s for automatic, %(dhcp)s for DHCP, %(ignore)s to turn off
ro	Adresa IPv6 [/prefix] pentru %(auto)s pentru automatic, %(dhcp)s pentru DHCP, %(ignore)s pentru a opri

en	IPv6 default gateway
ro	Gateway implicit IPv6

en	Identifier
ro	Identificator

en	Identity:
ro	Identitate:

en	In FIPS mode, the passphrase must be at least {} letters long.
ro	Parola trebuie să aibă cel puțin 6 caractere.

en	Incorrectly specified origin of the snapshot. Use format "VolGroup/LV-name"

en	Insights

en	Install
ro	Instalează

en	Install the _default versions provided by the installation source (above) only

en	Install the _latest available software updates
ro	Instalează_ultimele actualizări software

en	Install the live CD to your hard disk
ro	Instalează CD-ul live pe disc

en	Install to Hard Drive
ro	Instalează pe discul dur

en	Installation
ro	Instalare

en	Installation Destination
ro	Destinația de instalare

en	Installation _Destination
ro	_Destinația instalării

en	Installation complete
ro	Instalare completă

en	Installation complete. Press %s to quit
ro	Instalarea este completă. Apăsați %s pentru a ieși

en	Installation media via SE/_HMC

en	Installation requires a total of %s for system data.
ro	Instalarea are nevoie de %s pentru date de sistem.

en	Installation requires partitioning of your hard drive. Select what space to use for the install target or manually assign mount points.
ro	Cerințele de partiționare ale hard disk-ului. Alegeți spațiul pe care să îl utilizați pentru instalare sau configurați manual punctele de montare.

en	Installation source
ro	Sursa instalării

en	Installation source needs to be set up first.
ro	Mai întâi trebuie setată sursa de instalare.

en	Installation source not set up
ro	Sursa de instalare nu a fost setată

en	Installing %(flatpak_name)s

en	Installing %s
ro	Se instalează %s

en	Installing boot loader
ro	Se instalează încărcătorul de sistem

en	Installing software
ro	Se instalează software

en	Installing.
ro	Se instalează.

en	Interconnect
ro	Interconectare

en	Interface
ro	Interfață

en	Invalid URL
ro	URL invalid

en	Invalid container name.

en	Invalid environment specified in kickstart
ro	Mediu invalid specificat în kickstart

en	Invalid group name.
ro	Nume de grup nevalid.

en	Invalid host name
ro	Host name invalid

en	Invalid input. Specify the Desired Capacity in whole or decimal numbers, with an appropriate unit.

en	Invalid mount point given

en	Invalid or unsupported format given

en	Invalid proxy URL
ro	URL proxy invalid

en	Invalid proxy protocol: %s
ro	Protocol de proxy invalid: %s

en	Invalid repository name
ro	Nume de depozit invalid

en	Invalid time source.
ro	Fus orar nevalid

en	Invalid timezone
ro	Fus orar nevalid

en	Invalid user name: %(name)s. %(error_message)s
ro	Nume nevalid: %(name)s. %(error_message)s

en	It is recommended to create a new file system on your %(mount)s partition.

en	KEYBOARD LAYOUT
ro	ARANJAMENT TASTATURĂ

en	Kernel Options
ro	Opțiuni de stocare

en	Kernel options
ro	Opțiuni de stocare

en	Keyboard layouts are not supported when using VNC. However the settings will be used after the installation.
ro	Aranjamentele de tastatură nu sunt suportate cu VNC. Totuși configurările for fi folosite după instalare.

en	Kickstart insufficient
ro	Kickstart insuficient

en	LANGUAGE SUPPORT
ro	SUPORT LIMBĂ

en	LAYOUT SWITCHING OPTIONS
ro	OPȚIUNI COMUTARE ARANJAMENTE

en	LOCALIZATION
ro	LOCALIZARE

en	LUKS Version:

en	LUKS Version:

en	LUN

en	LUN:

en	LVM

en	LVM Thin Provisioning
ro	LVM thin provisioning

en	Label:
ro	Etichetă:

en	Label: %s
ro	Etichetă: %s

en	Language is not set.
ro	Limba nu este setată

en	Language settings
ro	Setări limbă

en	Languages
ro	Limbi

en	Layout Options
ro	Opțiuni aranjament

en	Layout switching not configured.
ro	Schimbarea aranjamentului nu este configurată.

en	Live OS

en	Live image

en	Liveinst Setup

en	Local Standard Disks
ro	Discuri locale standard

en	Local host name must not end with period '.'.

en	Local media
ro	Medii locale

en	Local media via SE/HMC
ro	Media locală prin SE/HMC

en	Local repositories
ro	Depozite suplimentare

en	Locales
ro	Localizări

en	Location
ro	Acțiune

en	Lock root account

en	Logical volume "%s" given in logvol command does not exist.
ro	Volumul logic „%s” specificat în comanda logvol nu există.

en	Logical volume name "%(logvol)s" is already in use in volume group "%(volgroup)s".
ro	Numele volumului logic „%(logvol)s” este deja folosit în grupul de volume „%(volgroup)s”.

en	Logical volume size "%(logvolSize)s" must be larger than the volume group extent size of "%(extentSize)s".
ro	Mărimea volumului logic „%(logvolSize)s” trebuie să fie mai mare decât mărimea grupului de volume „%(extentSize)s”.

en	MANUAL PARTITIONING
ro	PARTIȚIONARE MANUALĂ

en	MEDIA VERIFICATION
ro	VERIFICARE MEDIU INSTALARE

en	Manually assign mount points
ro	Configurați manual punctele de montare

en	Master Boot Record
ro	Înregistrare principală de boot

en	Memory

en	Method
ro	_Metodă

en	Minutes
ro	Minute

en	Minutes Down
ro	Minute înapoi

en	Minutes Up
ro	Minute înainte

en	Missing name of the %addon section.

en	Mode

en	Model

en	Modify _Selections
ro	Modifică _selecțiile

en	More Network Config Box
ro	Mai multe servere de configurare în rețea

en	More customization options are available after creating the mount point below.
ro	Sunt disponibile mai multe opțiuni de particularizare după crearea punctului de montare de mai jos.

en	More efficient memory usage in smaller environments

en	More than one match found for given boot drive "{}".

en	Mount _Point:
ro	_Punct de montare:

en	Mount _Point:
ro	_Punct de montare:

en	Mount point
ro	Punct de montare

en	Move selected layout _down
ro	M_ută selecția în jos

en	Move selected layout _up
ro	Mută selecția în s_us

en	My ssid

en	NETWORK & HOST NAME
ro	REȚEA și HOST NAME

en	NETWORK CONFIGURATION
ro	CONFIGURARE REȚEA

en	NFS mount options
ro	Opțiuni montare NFS

en	NFS server is empty
ro	Serverul NFS este gol

en	NFS server {}
ro	Server NFS %s

en	NIC "{}" given in fcoe command does not exist.

en	NTP configuration
ro	Configurație NTP

en	NTP servers:
ro	Servere NTP:

en	NVDIMM device {namespace}
ro	Dispozitiv NVDIMM %(namespace)s

en	NVMe _Fabrics Devices
ro	Dispozitive _zSeries

en	N_FS mount options:
ro	Opțiuni N_FS:

en	Name
ro	Nume

en	Name '$' is not allowed.

en	Name '%s' is invalid.

en	Name '%s' is not allowed.

en	Name cannot contain character: '%s'

en	Name cannot start with '-' character.

en	Name is already in use.
ro	Numele este utilizat deja.

en	Name must be shorter than 33 characters.

en	Name of the repository.
ro	Numele depozitului.

en	Nameservers (comma separated)
ro	Servere de nume (separate prin virgulă)

en	Namespace

en	Namespace "{}" given in nvdimm command was not found.

en	Namespace ID

en	Need Space
ro	Este necesar spațiu

en	Network
ro	Rețea

en	Network Config Box
ro	Server de configurare în rețea

en	Network Name
ro	Nume de rețea

en	Network configuration
ro	Configurare rețea

en	Network configuration is not available.

en	Network interface "{nic}" required by iSCSI "{iscsi_target}" target is not up.

en	New Device
ro	Dispozitiv nou

en	New NTP Server
ro	Nou server NTP

en	New Selector
ro	Selector nou

en	New {name} {version} Installation

en	No *.iso files found in device root folder
ro	Nu s-au găsit fișiere *.iso în directorul rădăcină al dispozitivului

en	No Space
ro	Nu este spațiu

en	No additional software to select.
ro	A fost selectat software particularizat

en	No big enough free space on disks for automatic partitioning

en	No credentials (discovery authentication disabled)
ro	Nu se găsesc date pentru conectare (descoperire autentificare dezactivată)

en	No device to be reconfigured selected.
ro	Niciun dispozitiv selectat pentru reconfigurare.

en	No disk found for specified BIOS disk "%s".
ro	Nu se găsește discul specificat ca „disc de BIOS” „%s”.

en	No disks assigned
ro	Nu au fost alocate discuri

en	No disks detected. Please shut down the computer, connect at least one disk, and restart to complete installation.
ro	Nu sau detectat discuri. Vă rugăm să închideți calculatorul, conectați cel puțin un disc și reporniți pentru a completa instalarea.

en	No disks selected
ro	Nu au fost selectate discuri

en	No disks selected.
ro	Nu au fost selectate discuri

en	No disks selected. Keeping previous disk set.
ro	Niciun disc selectat. Se păstrează setul de discuri precedent.

en	No disks selected; please select at least one disk to install to.
ro	Nu au fost selectate discuri; vă rugăm să selectați cel puțin un disc pentru instalare.

en	No format on device '%s'

en	No host url
ro	Nu e setat url „host”

en	No match found for given boot drive "{}".

en	No mountable devices found
ro	Nu s-au găsit dispozitive montabile

en	No network devices available
ro	Nu se găsesc dispozitive de rețea

en	No subscriptions are attached to the system

en	No subscriptions have been attached to the system

en	No thin pool exists with the name "%s". Specify thin pools before thin volumes.
ro	Nu există „thin pool” cu numele „%s”. Specificați „thin pools” înaintea „thin volumes”.

en	No usable disks selected.

en	No user will be created
ro	Nu va fi creat un utilizator

en	No valid boot loader target device found. See below for details.
ro	Nu a fost găsit un dispozitiv țintă potrivit pentru încărcător (bootloader). Vedeți detaliile mai jos.

en	No volume group exists with the name "%s". Specify volume groups before logical volumes.
ro	Nu există grup de volume cu numele „%s”. Specificați grupurile de volume înaintea volumelor logice.

en	Node Name
ro	Nume nod

en	Node login failed.
ro	Autentificare în nod eșuată.

en	None
ro	Niciuna

en	Not Specified
ro	Neconectat

en	Not connected
ro	Neconectat

en	Not connected to Red Hat Insights
ro	Conectat

en	Not enough RAM
ro	RAM insuficient

en	Not enough free space on selected disks.
ro	Nu este destul spațiu liber pe discurile selectate.

en	Not enough space in file systems for the current software selection.

en	Not enough space in file systems for the current software selection. An additional {} is needed.

en	Not mounting the system.
ro	Sistemul nu se montează.

en	Not registered.
ro	Nu e redimensionabil

en	Not resizeable
ro	Nu e redimensionabil

en	Note: The settings you make on this screen will not be applied until you click on the main menu's 'Begin Installation' button.
ro	Notă: aceste setări pe care le faceți pe ecran nu se vor aplica până nu dați clic pe butonul „Începe instalarea” din meniul principal.

en	Nothing selected
ro	Nu s-a selectat nimic

en	Nothing to format

en	Notice: This is pre-released software that is intended for development and testing purposes only. Do *not* use this software for any critical work or for production environments. By clicking "I want to proceed", you understand and accept the risks associated with pre-released software, that you intend to use this for testing and development purposes only and are willing to report any bugs or issues in order to enhance this work. If you do not understand or accept the risks, then please exit this program by selecting "I want to exit" which will reboot your system.

en	OK
ro	_Ok

en	Optimized for stability

en	Optional proxy password.
ro	Parolă opțională de proxy.

en	Optional proxy user name.
ro	Nume opțional pentru proxy.

en	Options
ro	_Opțiuni

en	Or, assign new mount points to existing partitions after selecting them below.
ro	Sau creați noi puncte de montare pentru partițiile existente după ce le selectați de mai jos.

en	Order
ro	Ordine

en	Organization ID

en	Other ({})

en	PM

en	PRE-RELEASE / TESTING
ro	PRE-RELEASE / TESTARE

en	PReP Boot Partition
ro	Partiție de pornire PReP

en	PV partition "%s" is defined multiple times.
ro	Partiția PV „%s” este definită de mai multe ori”.

en	Page size:

en	Parent
ro	Părinte

en	Partition "%s" given in part command does not exist.
ro	Partiția „%s” specificată în comanda „part” nu există.

en	Partition Scheme Options
ro	Opțiuni pentru schema de partiționare

en	Partitioning Options
ro	Opțiuni de partiționare

en	Partitioning method changed - planned storage configuration changes will be cancelled.
ro	Metoda de partiționare s-a schimbat - modificările de stocare planificate vor fi anulate.

en	Pass_word:
ro	Par_olă:

en	Pass_word:
ro	Paro_lă:

en	Passphrase
ro	Frază secretă

en	Passphrase given in the {} command is too short in FIPS mode. Please use at least {} characters.

en	Password
ro	Parola

en	Password (confirm):
ro	Parolă (confirmare):

en	Password set.
ro	Parola a fost setată.

en	Password:
ro	Parolă:

en	Passwords do not match!
ro	Parolele nu se potrivesc!

en	Passwords or encryption keys are required to access the wireless network
ro	Parolele sau cheile de criptare sunt necesare pentru a accesa rețeaua fără fir (wireless)

en	Passwords or encryption keys are required to access the wireless network '%(network_id)s'.
ro	Sunt necesare parolă sau chei de criptare pentru acces rețeaua fără fir (wireless) „%(network_id)s”.

en	Paths
ro	Căi

en	Performing post-installation setup tasks
ro	Se efectuează sarcini de setare post-instalare

en	Physical volume "%(device)s" has a format of "%(format)s", but should have a format of "lvmpv".
ro	Volumul fizic „%(device)s” este formatat ca „%(format)s”, dar ar trebui să aibă formatul „lvmpv”.

en	Please complete all spokes before continuing
ro	Vă rugăm să completați toate spițele (spokes) înainte de a continua

en	Please complete items marked with this icon before continuing to the next step.
ro	Vă rugăm să completați elementele marcate cu această iconiță pentru a continua la pasul următor.

en	Please confirm software selection
ro	Eroare la verificarea selecției software

en	Please create a name for this %(container_type)s and select at least one disk below.
ro	Vă rugăm alegeți un nume pentru acest %(container_type)s și selectați cel puțin un disc de mai jos.

en	Please create a name for this container and select at least one disk below.
ro	Vă rugăm alegeți un nume pentru acest container și selectați cel puți un disc de mai jos.

en	Please enable network access before connecting to Red Hat.

en	Please enter a mount point.

en	Please enter a valid mount point.
ro	Vă rugăm introduceți un punct de montare valid.

en	Please enter a valid name.
ro	Vă rugăm introduceți un nume valid.

en	Please manually connect your vnc client to %s to begin the install.
ro	Vă rugăm să vă conectați cu clientul dumneavoastră vnc la %s pentru a începe instalarea.

en	Please manually connect your vnc client to IP-ADDRESS:%s to begin the install. Switch to the shell (Ctrl-B 2) and run 'ip addr' to find the IP-ADDRESS.

en	Please press %s to get a shell
ro	Apăsați %s pentru o linie de comandă.

en	Please provide VNC password (must be six to eight characters long). You will have to type it twice. Leave blank for no password
ro	Vă rugăm să scrieți o parolă VNC (trebuie să fie între șase și opt caractere). Trebuie să o scrieți de două ori. Lăsați liber pentru a lăsa fără parolă.

en	Please provide a default LUKS passphrase for all devices you want to encrypt. You will have to type it twice.
ro	Trebuie să furnizați o frază secretă LUKS pentru toate dispozitivele pe care doriți să le criptați. Va trebui să introduceți parola de două ori.

en	Please select a single mount point to edit properties. You have currently selected: %s
ro	Vă rugăm să selectați un singur punct de montare pentru a edita proprietățile. Momentan ați selectat: %s

en	Please select an organization for your account and try again.

en	Please select language support to install

en	Please select new root password. You will have to type it twice.
ro	Vă rugăm să alegeți o nouă parolă root. Trebuie sa o scrieți de două ori.

en	Please select the network interface which is connected to your FCoE switch.
ro	Vă rugăm selectați o interfață de rețea conectată la switc-ul FCoE al dumneavoastră.

en	Please select the timezone. Use numbers or type names directly
ro	Alegeți un fus orar. Puteți folosi numere sau să scrieți numele direct

en	Please ssh install@%s to begin the install.
ro	ssh install@%s pentru a începe instalarea.

en	Please ssh install@HOSTNAME to continue installation.

en	Please use the live desktop environment's tools for customizing your network configuration. You can set the host name here.
ro	Vă rugăm să folosiți uneltele sistemului de operare portabil (folosit la instalare) pentru a particulariza configurația de rețea. Puteți stabili un host name acolo.

en	Please wait... software metadata still loading.
ro	Vă rugăm așteptați... se încarcă metadatele pentru software.

en	Pool

en	Port

en	Port / Target / LUN #

en	Portal

en	Post-installation flatpak tasks

en	Preparing deployment of {}
ro	Se pregătește implementarea pentru %s

en	Preparing to install
ro	Se pregătește instalarea

en	Preparing transaction from installation source
ro	Se pregătește tranzacția pentru sursa de instalare

en	Preserve
ro	Păstrează

en	Preserve _all
ro	Păstrează to_ate

en	Press Done again to use the password anyway.

en	Press ENTER to continue
ro	Apăsați ENTER pentru a continua

en	Pressing 'OK' below will take you to the disk selection screen where you will need to re-select your disks.
ro	Prin apăsarea butonului „OK” de mai jos veți merge la ecranul de selecție al discurilor unde va trebui să reselectați discurile.

en	Private key password:
ro	Parola pentru cheia privată:

en	Pro_xy URL:
ro	URL-ul pro_xy-ului:

en	Probing storage

en	Probing storage...
ro	Se verifică stocarea...

en	Processing...
ro	Se procesează...

en	Progress
ro	Progres

en	Protocol for the repository URL.
ro	Protocol pentru URL-ul depozitului.

en	Protocol in URL does not match selected protocol
ro	Protocolul din URL nu se potrivește cu protocolul selectat

en	Provider

en	Proxy authentication data duplicated
ro	Datele de autentificare proxy sunt duplicate

en	Purpose

en	Quit
ro	Ieșire

en	Quit (Reboot)
ro	Ieșire (Reboot)

en	RAID

en	RAID Device
ro	Dispozitiv RAID

en	RAID Level:
ro	Nivel RAID:

en	RAID device "%s" given in raid command does not exist.
ro	Dispozitivul RAID „%s” specificat în comanda raid nu există.

en	RAID device "%(device)s" has a format of "%(format)s", but should have a format of "mdmember".
ro	Dispozitivul RAID „%(device)s” are formatul „%(format)s” dar ar trebui să aibă formatul„mdmember”.

en	RAID partition "%s" is defined multiple times.
ro	Partiția de RAID „%s” este definită de mai multe ori.

en	RAID sets that contain '%(desc)s' must have one of the following device types: %(types)s.
ro	Seturile RAID care conțin „%(desc)s” trebuie să aibă unul din următoarele tipuri de dispozitiv: %(types)s.

en	RAID sets that contain '%(desc)s' must have one of the following metadata versions: %(metadata_versions)s.
ro	Seturile RAID care conțin „%(desc)s” trebuie să aibă una din următoarele versiuni metadata: %(metadata_versions)s.

en	RAID sets that contain '%(desc)s' must have one of the following raid levels: %(raid_level)s.
ro	Seturile RAID care conțin „%(desc)s” trebuie să aibă unul din următoarele niveluri raid: %(raid_level)s.

en	RAID volume "%s" specified with --useexisting does not exist.
ro	Volumul RAID "%s" specificat ca --useexisting nu există.

en	RAID0

en	RAID1

en	RAID10

en	RAID4

en	RAID5

en	RAID6

en	RA_ID Level:
ro	Nivel RA_ID:

en	RECLAIM DISK SPACE
ro	RECUPEREAZĂ SPAȚIU PE DISC

en	RESCAN DISKS
ro	RESCANARE DISCURI

en	ROOT PASSWORD
ro	PAROLĂ ROOT

en	RPM OSTree

en	RPM OSTree Container

en	Read-only mount
ro	Montare „numai citire”

en	Receiving objects: {percent}% ({fetched}/{requested}) {bytes}

en	Reclaim
ro	Recuperează

en	Reclaimable Space
ro	Spațiu recuperabil

en	Reconfigure _NVDIMM...

en	Reconfiguring NVDIMM devices. This may take a moment...

en	Red Hat CDN

en	Red Hat CDN requires registration.

en	Red Hat Insights aims to increase your IT efficiency and speed across hybrid infrastructures by identifying and prioritizing risks, managing vulnerabilities, and compliance, and analyzing costs. For more information, visit the Red Hat Insights information page.

en	Red Hat _CDN

en	Ref_ormat
ro	Ref_ormatează

en	Reformat

en	Refresh
ro	Reîmprospătează

en	Refresh _List
ro	Reîmprospătează _lista

en	Region
ro	Regiune

en	Registered to Satellite.
ro	Conexiunea a eșuat

en	Registered with account {}

en	Registered with organization {}

en	Registered.
ro	Conexiunea a eșuat

en	Registering...
ro	Se deconectează...

en	Registration failed due to insufficient credentials.

en	Registration failed.
ro	Conexiunea a eșuat

en	Reload storage configuration from disk.
ro	Reîncarcă configurația de stocare de pe disc.

en	Remote directory is required
ro	Este necesar un director la distanță

en	Remove
ro	Elimină

en	Remove NTP server
ro	Elimină serverul NTP

en	Remove the selected mount point(s).
ro	Elimină punctele de montare selectate.

en	Remove the selected repository.
ro	Elimină depozitul selectat.

en	Replace Existing Linux system(s)
ro	Înlocuiește sistemele linux existente

en	Repo URL
ro	URL depozit (repo)

en	Repository %s does not match selected protocol
ro	Depozitul %s nu are protocolul selectat

en	Repository %s has empty NFS server
ro	Depozitul %s are un server NFS gol

en	Repository %s has empty url
ro	Depozitul %s are un url gol

en	Repository %s has invalid host name
ro	Depozitul %s are un host name invalid

en	Repository %s has invalid url
ro	Depozitul %s are url invalid

en	Repository %s required remote directory
ro	Depozitul %s a necesitat un director de la distanță

en	Repository name conflicts with internal repository name.
ro	Numele depozitului intră în conflict cu un nume intern de depozit.

en	Requested boot drive "{}" doesn't exist or cannot be used.

en	Rescanning disks after reconfiguration. This may take a moment ...

en	Rescanning disks finished.
ro	Se re-scanează discurile finalizate.

en	Rescue
ro	Recuperează

en	Rescue Shell
ro	Linia de comandă de recuperare

en	Rese_t
ro	Rese_tare

en	Restoring hardware time...
ro	Se restabilește timpul hardware...

en	Retry _Log In
ro	Reînc_earcă autentificarea

en	Return partitioning to the original state before you made any changes. This is not a destructive operation.

en	Reverse CHAP Pass_word:
ro	Par_olă pentru CHAP invers:

en	Reverse CHAP Pass_word:
ro	Par_olă pentru CHAP invers:

en	Reverse CHAP User _name:
ro	_Nume utilizator CHAP invers:

en	Revert to the previous list of repositories.
ro	Revino la lista anterioară de depozite.

en	Reverting previous configuration. This may take a moment...
ro	Se restaurează configurația anterioară. Această operațiune ar putea dura o vreme...

en	Role

en	Role: {}

en	Root Selection
ro	Selecție rădăcină (root)

en	Root account is disabled
ro	Cont root dezactivat.

en	Root password
ro	Parolă root

en	Root password has been set.

en	Root password is not set
ro	Parola root nu este setată

en	Root password is set
ro	Parola root este setată

en	Run %s to unmount the system when you are finished.
ro	Rulați %s pentru a demonta sistemul când ați terminat.

en	Running post-installation scripts
ro	Se rulează scripturi post-instalare

en	Running pre-installation scripts
ro	Se rulează scripturi post-instalare

en	Running pre-installation tasks
ro	Se execută sarcini de pre-instalare

en	SE/HMC

en	SELECTED DISKS AND BOOT LOADER
ro	DISCURI SELECTATE

en	SERVER:/PATH

en	SKU

en	SLA

en	SLA: {}

en	SOFTWARE

en	SOFTWARE SELECTION
ro	SELECȚIE SOFTWARE

en	SPOKE NAME
ro	NUME SPIȚĂ

en	SSL error while downloading the escrow certificate: %s
ro	Eroare SSL la descărcarea certificatului „escrow”: %s

en	SUMMARY OF CHANGES
ro	Sumarul schimbărilor

en	SYSTEM
ro	SISTEM

en	SYSTEM PURPOSE
ro	SISTEM

en	Satellite
ro	Satelit

en	Satellite URL
ro	URL Satelit

en	Saving storage configuration...
ro	Se salvează configurația de stocare...

en	Scanning disks. This may take a moment...
ro	Se scanează discurile. Ar putea dura mai mult timp...

en	Scanning disks. This may take a moment...

en	Searc_h
ro	Că_utare

en	Search Res_ults:
ro	Rezultate că_utare:

en	Search _By:
ro	Caută du_pă

en	Sector

en	Secure Boot
ro	Securitate

en	Security
ro	Securitate

en	Security Key
ro	Cheie de securitate

en	Select a drive for the mount point to be created on. If you select multiple, only 1 drive will be used.

en	Select a network
ro	Selectați toate

en	Select a network to configure
ro	Se scrie configurația de rețea

en	Select a partition scheme configuration.
ro	Selectați o configurație pentru schema de partiționare.

en	Select additional language support to be installed:
ro	Selectați suport de limbă adițională pe care doriți să o instalați:

en	Select all
ro	Selectați toate

en	Select all of the drives you would like the mount point to be created on.

en	Select an ISO to use as install source
ro	Alege ISO ca sursă de instalare

en	Select an NTP server to remove
ro	Alegeți un server NTP de șters

en	Select device containing the ISO file
ro	Alegeți dispozitivul cu fișierul ISO

en	Select the device(s) you'd like to install to. They will be left untouched until you click on the main menu's "Begin Installation" button.
ro	Selectați dispozitiv(ele) pe care doriți să se instaleze. Acestea vor fi nemodificate până nu apăsați pe butonul „Începe instalarea” din meniul principal.

en	Selected Device
ro	Dispozitiv selectat

en	Selected Layouts
ro	Aranjamente selectate

en	Selected disks
ro	Dispozitiv selectat

en	Selected disks {} contain volume group '{}' that also uses further unselected disks. You must select or de-select all these disks as a set.
ro	Ați selectat discul %(selected)s, care conține dispozitive care folosesc discul neselectat %(unselected)s. Trebuie să selectați sau să deselectați aceste discuri împreună.

en	Selected environment is not valid
ro	Mediul selectat nu este valid

en	Server must be specified as SERVER:/PATH

en	Server supports Network Time Security (NTS) authentication

en	Service level
ro	Dispozitive _zSeries

en	Set Date & Time
ro	Setează data și timpul

en	Set System Purpose

en	Set as current system host name.
ro	Configurează ca și numele host curent.

en	Set host name
ro	Setați host name

en	Set timezone
ro	Setează fusul orar

en	Setting up installation source...
ro	Se setează sursa de instalare...

en	Setting up kexec
ro	Se configurează kexec

en	Setting up the installation environment
ro	Se setează mediul de instalare

en	Shell
ro	Shell (linie de comandă)

en	Show Only Devices in _Mode:

en	Show Only _Devices Containing:
ro	Arată doar _dispozitivele care conțin:

en	Show Only _Devices Containing:
ro	Arată doar _dispozitivele care conțin:

en	Show Only _Devices From:
ro	Arată doar _dispozitivele de la:

en	Show Only _Devices From:
ro	Arată doar _dispozitivele de la:

en	Show Only _Devices With:
ro	Arată doar _dispozitivele cu:

en	Show Only _Devices With:
ro	Arată doar _dispozitivele cu:

en	Show password.
ro	Arata parola

en	Shrink
ro	Micșorează

en	Si_ze policy:
ro	Po_litică pentru mărimea:

en	Simultaneous Multithreading (SMT) may improve performance for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You can disable SMT, which may impact performance. Please read https://red.ht/rhel-smt to understand potential risks and learn about ways to mitigate these risks.

en	Simultaneous Multithreading (SMT) technology can provide performance improvements for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You have the option of disabling SMT, which may impact performance. If you choose to leave SMT enabled, please read https://red.ht/rhel-smt to understand your potential risks and learn about other ways to mitigate these risks.

en	Single
ro	Individual

en	Skip to shell
ro	Mergi direct la linia de comandă

en	Slaves
ro	Sclavi

en	Snapshot %s already exists.

en	Snapshot: origin "%(origin)s" of snapshot "%(name)s" is not a valid thin LV device.

en	Snapshot: origin "%s" doesn't exist!

en	Software selection
ro	Selecție software

en	Some packages, groups or modules are broken, the installation will be aborted.

en	Source changed - please verify
ro	Sursa s-a schimbat - vă rugăm să verificați

en	Specialized & Network Disks
ro	Discuri specializate sau de rețea

en	Specify Repo Options
ro	Opțiuni specifice depozit (repo)

en	Specify a _group ID manually:
ro	Specificați un ID de _grup manual:

en	Specify a _user ID manually:
ro	Specificați un ID de _utilizator manual:

en	Specify the Desired Capacity in whole or decimal numbers, with an appropriate unit. Spaces separating digit groups are not allowed. Units consist of a decimal or binary prefix, and optionally the letter B. Letter case does not matter for units. The default unit used when units are left out is MiB. Examples of valid input: '100 GiB' = 100 gibibytes '512m' = 512 megabytes '123456789' = 123 terabytes and a bit less than a half

en	Speed
ro	Viteză

en	Standard Partition
ro	Partiție standard

en	Start VNC
ro	Pornește VNC

en	Start _Reconfiguration

en	Start date
ro	Shell de pornire

en	Start shell
ro	Shell de pornire

en	Starting Flatpak installation

en	Starting VNC...
ro	Se pornește VNC...

en	Starting automated install
ro	Se pornește instalarea automată

en	Starting package installation process
ro	Se începe procesul de instalare a pachetelor

en	Starting pull of {branch_name} from {source}
ro	Se începe pull a ramurii %(branchName)s de la %(source)s

en	Status not available

en	Status unknown
ro	Stare necunoscută

en	Status unknown (missing)
ro	Stare necunoscută (lipsește)

en	Storage Configuration

en	Storage Options
ro	Opțiuni de stocare

en	Storing configuration files and kickstarts
ro	Se depozitează fișierele de configurație și kickstart

en	Strong
ro	Puternică

en	Subscribed in Simple Content Access mode.

en	Subscription attached.

en	Subsystem NQN

en	Support for this hardware has been removed in this major OS release. Please check the removed functionality section of the release notes.

en	Supported formats: %s

en	System Purpose

en	System performance gains for memory-intensive workloads

en	TIME & DATE
ro	TIMP și DATĂ

en	TOTAL SPACE
ro	SPAȚIU TOTAL

en	Target

en	Target WWID

en	Target size "%(size)s" for device "%(device)s" is invalid.
ro	Mărimea țintei „%(size)s” pentru dispozitivul "%(device)s" este invalidă.

en	Team

en	Team %(interface_name)s (%(list_of_slaves)s) connected

en	Testing layouts configuration not available.
ro	Nu este disponibilă testarea arnjamentelor.

en	Text mode provides a limited set of installation options. It does not offer custom partitioning for full control over the disk layout. Would you like to use VNC mode instead?
ro	Modul text oferă un număr limitat de opțiuni de instalare. Nu oferă partiționarea particularizată pentru un control complet asupra dispunerii pe disc. Doriți să folosiți modul VNC în loc?

en	That mount point is already in use. Try something else?
ro	Punctul de montare este deja în uz. Încercați altceva?

en	That mount point is already in use. Try something else?
ro	Punctul de montare este deja folosit. Încercați altceva?

en	That mount point is invalid. Try something else?
ro	Acest punct de montare este invalid. Încercați altceva?

en	The "%s" file system type is not supported.
ro	Nu este suportat sistemul de fișiere „%s”.

en	The %%anaconda section has been deprecated. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error when it is encountered. Please modify your kickstart file to remove this section.

en	The %(product_name)s graphical installer requires %(needed_ram)s MB of memory, but you only have %(total_ram)s MB.
ro	Instalatorul grafic pentru %(product_name)s necesită %(needed_ram)s MB de memorie, dar aveți doar %(total_ram)s MB .

en	The %packages --ignorebroken feature is not supported on your product!

en	The 'boot' area on your computer is where files needed to start the operating system are stored.
ro	Zona de „încărcare” (boot) de pe calculator este folosită pentru a stoca fișierele necesare la pornirea sistemului de operare.

en	The 'home' area on your computer is where all your personal data is stored.
ro	Zona „home” de pe calculator este folosită pentru stocarea datelor dumneavoastră.

en	The 'root' area on your computer is where core system files and applications are stored.
ro	Zona de „root” de pe calculator este folosită pentru a stoca fișierele de sistem și aplicațiile.

en	The 'swap' area on your computer is used by the operating system when running low on memory.
ro	Zona de „swap” de pe calculator este folosită de sistemul de operare când nu are suficientă memorie.

en	The BIOS boot partition is required to enable booting from GPT-partitioned disks on BIOS hardware.
ro	Partiția de încărcare (boot) BIOS este necesară pentru a permite pornirea de pe discuri cu tabelă de partiție GPT pe hardware BIOS.

en	The LDL DASD disk {name} ({busid}) cannot be used for the installation. Please format it.

en	The PReP boot partition is required as part of the boot loader configuration on some PPC platforms.
ro	Partiția de încărcare (boot) PReP este o parte din configurația de pornire pentru anumite platforme PPC.

en	The RAID level you have selected ({level}) requires more disks ({min}) than you currently have selected ({count}).

en	The RAID volume name "%s" is already in use.
ro	Numele de volum RAID „%s” este deja folosit.

en	The VNC server is now running.
ro	Acum serverul VNC rulează.

en	The added DASD can be found under "Local Standard Disks."

en	The available memory is less than %(size)s which can be too small for LUKS2 format. It may fail.

en	The container is encrypted.
ro	Containerul este criptat.

en	The existing unlocked LUKS device {} cannot be used for the installation without an encryption key specified for this device. Please, rescan the storage.

en	The following NVDIMM devices selected from the list will be reconfigured to sector mode:

en	The following error occurred discovering DASD devices. Please double check your configuration information and try again.
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare în timpul descoperirii dispozitivelor DASD. Vă rugăm reverificați informația de configurare și reîncercați.

en	The following error occurred discovering iSCSI targets. Please double check your authorization information and try again.
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la descoperirea țintelor iSCSI. Vă rugăm verificați informația de autorizare și încercați din nou.

en	The following error occurred discovering zFCP devices. Please double check your configuration information and try again.
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare în timpul descoperirii dispozitivelor zFCP. Vă rugăm reverificați informația de configurare și reîncercați.

en	The following error occurred during the installation: {details} Would you like to ignore this and continue with installation?
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la instalarea încărcătorului de sistem (bootloader). Sistemul nu va fi încărcabil. Doriți să ignorați aceasta și să continuați instalarea?

en	The following error occurred logging into the selected iSCSI node. Please double check your authorization information and try again.
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la autentificarea în nodul iSCSI selectat. Vă rugăm să reverificați informația de autorizare și reîncercați

en	The following error occurred reconfiguring NVDIMM devices:

en	The following error occurred while attempting to add an FCoE SAN. Please check your configuration and try again
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la adăugarea unui SAN FCoE. Vă rugăm verificați configurația și încercați din nou.

en	The following error occurred while installing the boot loader. The system will not be bootable. Would you like to ignore this and continue with installation?
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la instalarea încărcătorului de sistem (bootloader). Sistemul nu va fi încărcabil. Doriți să ignorați aceasta și să continuați instalarea?

en	The following error occurred while installing the payload. This is a fatal error and installation will be aborted.
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la instalare. Este o eroare fatală și instalarea va fi abandonată.

en	The following error occurred while setting up the payload. This is a fatal error and installation will be aborted.
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la instalare. Este o eroare fatală și instalarea va fi abandonată.

en	The following error was encountered while downloading the escrow certificate: %s
ro	S-a întâmpinat următoarea eroare la descărcarea certificatului „escrow”: %s

en	The following errors were encountered when checking your disk selection. You can modify your selection or quit the installer.
ro	S-au întâmpinat următoarele erori la verificarea selecției dumneavoastră de discuri. Puteți modifica selecția sau să părăsiți instalarea.

en	The following errors were encountered when checking your storage configuration. You can modify your storage layout or quit the installer.
ro	S-au întâmpinat următoarele erori la verificarea configurației de stocare. Puteți modifica configurația de stocare sau puteți părăsi instalarea.

en	The following installations were discovered on your system.

en	The following mandatory spokes are not completed:
ro	Următoarele spițe (spokes) nu sunt completate:

en	The following nodes were discovered using the iSCSI initiator %(initiatorName)s using the portal IP address %(portalAddress)s. Please select which nodes you wish to log into:

en	The following software marked for installation has errors. This is likely caused by an error with your installation source.

en	The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.

en	The following unformatted or LDL DASDs have been detected on your system. You can choose to format them now with dasdfmt or cancel to leave them unformatted. Unformatted DASDs cannot be used during installation.
ro	Următoarele DASD-uri neformatate sau LDL au fost selectate pentru sistem. Puteți alege să le formatați acum cu dasfmt sau să anulați și să le lăsați neformatate. DASD-urile neformatate nu pot fi folosite în timpul instalării.

en	The following warnings were encountered when checking your kernel configuration. These are not fatal, but you may wish to make changes to your kernel config.
ro	S-au întâmpinat următoarele avertizări la verificarea configurației de stocare. Acestea nu sunt probleme fatale, dar dacă doriți puteți schimba configurația de stocare.

en	The following warnings were encountered when checking your storage configuration. These are not fatal, but you may wish to make changes to your storage layout.
ro	S-au întâmpinat următoarele avertizări la verificarea configurației de stocare. Acestea nu sunt probleme fatale, dar dacă doriți puteți schimba configurația de stocare.

en	The installation cannot continue and the system will be rebooted
ro	Instalarea nu poate continua și sistemul va fi repornit

en	The installation was stopped due to what seems to be a problem with your hardware. The exact error message is: %s. The installer will now terminate.
ro	Instalarea s-a oprit din cauza unei posibile erori cu hardware-ul. Mesajul de eroare exact: %s. Instalarea va fi abandonată.

en	The maximum size "%s" is invalid.
ro	Mărimea maximă „%s” este invalidă.

en	The mount point "%s" is not valid. It must start with a /.
ro	Punctul de montare „%s” nu este valid. Trebuie să înceapă cu /.

en	The mount point %s must be on a linux file system.
ro	Punctul de montare %s trebuie să se afle pe un sistem de fișiere linux.

en	The passphrase is empty.

en	The passphrase is too short

en	The passphrase you have provided contains non-ASCII characters. You may not be able to switch between keyboard layouts when typing it.

en	The passphrase you have provided is weak.

en	The passphrase you have provided is weak:

en	The passphrases do not match.

en	The passphrases you entered were different. Please try again.

en	The password cannot be more than eight characters long.
ro	Parola nu poate fi mai lungă de opt caractere.

en	The password is empty.
ro	Parola este nulă.

en	The password is too short

en	The password must be at least six characters long.
ro	Parola trebuie să aibă cel puțin 6 caractere.

en	The password was set by kickstart.
ro	Parola a fost setată de kickstart.

en	The password you have provided contains non-ASCII characters. You may not be able to switch between keyboard layouts when typing it.

en	The password you have provided is weak.

en	The password you have provided is weak:

en	The passwords do not match.
ro	Parolele nu se potrivesc.

en	The passwords you entered were different. Please try again.

en	The pwpolicy command has been deprecated. It may be removed from future releases, which will result in a fatal error when it is encountered. Please modify your kickstart file to remove this command.

en	The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and mount it under the directory : %s. You can then make any changes required to your system. Choose '1' to proceed with this step. You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by choosing '2'. If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a shell.
ro	Mediul de salvare va încerca să găsească instalarea de Linux și să o monteze sub directorul: %s. Puteți apoi realiza orice modificări necesare pentru sistem. Alegeți „1” pentru a continua cu acest pas. Puteți alege montarea sistemului în mod „numai citire” în loc de „citire/scriere” prin opțiunea „2”. Dacă această procedură nu funcționează, puteți alege opțiunea „3” pentru a intra direct la linia de comandă.

en	The root account is used for administering the system. Enter a password for the root user.
ro	Contul de root este folosit pentru administrarea sistemului. Introduceți o parolă pentru utilizatorul de root.

en	The selected disk {} is not recognized.

en	The size "%s" is invalid.
ro	Mărimea „%s” este invalidă.

en	The software marked for installation has the following errors. This is likely caused by an error with your installation source. You can quit the installer, change your software source, or change your software selections.
ro	Software-ul marcat pentru instalare are următoarele erori. Acestea sunt probabil cauzate de o eroare cu sursa dumneavoastră de instalare. Puteți ieși din programul de instalare, puteti schimba sursa de software sau schimba selecțiile de software.

en	The space available to this mount point can be changed by modifying the volume below.
ro	Spațiul disponibil pentru acest punct de montare poate fi schimbat prin modificarea volumului de mai jos.

en	The system is currently not registered.
ro	Sistemul de fișiere nu poate fi redimensionat.

en	The system is registered to a Satellite instance.

en	The system is registered.
ro	Sistemul de fișiere nu poate fi redimensionat.

en	The volume group name "%s" is already in use.
ro	Numele grupului de volume „%s” este deja folosit.

en	There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2. Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
ro	Este o problemă cu configurația existentă de stocare: %(errortxt)s Trebuie să rezolvați această problemă înainte ca instalarea să continue. Aveți un terminal disponibil, pe cere îl puteți folosi prin apăsarea ctrl-alt-f1 și apoi ctrl-b 2. După ce ați rezolvat această problemă, puteți reîncerca scanarea configurației de stocare. Dacă nu ați rezolvat problema, trebuie să părăsiți instalarea.

en	There is also free space available in pre-existing file systems. While it's risky and we recommend you back up your data first, you can recover that free disk space and make it available for this installation below.
ro	Mai este spațiu disponibil în sistemele de fișiere pre-existente. Deși este riscant și vă recomandăm să faceți mai întâi o copie de siguranță, puteți recupera spațiul liber de pe disc și-l puteți face disponibil pentru instalarea de mai jos.

en	There is an entry in your /etc/fstab file that contains an invalid or incorrect file system type. The file says that {detected_type} at {mount_point} is {fstab_type}.
ro	O intrare din fișierul /etc/fstab conține un tip invalid sau greșit de sistem de fișiere:

en	There was a problem with your disk selection. Click here for details.
ro	A fost o problemă cu selecția discurilor. Clic aici pentru detalii.

en	There was an error running the kickstart script at line %(lineno)s. This is a fatal error and installation will be aborted. The details of this error are: %(details)s
ro	S-a întâmpinat o eroare la rularea scriptului kickstart la linia %(lineno)s. Este o eroare fatală și instalarea va fi abandonată. Detaliile erorii: %(details)s

en	This %(type)s device is missing member devices. You can remove it or select a different device.
ro	Acestui dispozitiv %(type)s îi lipsesc dispozitive membre. Puteți să-l eliminați sau să selectați un alt dispozitiv.

en	This LVM Volume Group is missing %(missingPVs)d of %(totalPVs)d physical volumes. You can remove it or select a different device.
ro	Acestui grup de volume LVM îi lipsesc %(missingPVs)d dintr-un total de %(totalPVs)d volume fizice. Puteți să-l eliminați sau să selectați un alt dispozitiv.

en	This Software RAID array is missing %(missing)d of %(total)d member partitions. You can remove it or select a different device.

en	This URL refers to a pool of NTP servers
ro	Acest URL indică spre un grup (pool) de servere NTP

en	This device cannot be edited directly. You can remove it or select a different device.
ro	Acest dispozitiv nu poate fi editat direct. Puteți să-l eliminați sau să selectați un alt dispozitiv.

en	This device contains the installation source.
ro	Acest dispozitiv conține sursa de instalare.

en	This device is encrypted and cannot be read without a valid passphrase. You may unlock it below.
ro	Acest dispozitiv este criptat și nu poate fi citit fără o frază secretă validă. Puteți să îl descuiați mai jos.

en	This field is optional.
ro	Acest câmp este opțional.

en	This file system may not be resized.
ro	Sistemul de fișiere nu poate fi redimensionat.

en	This hardware (or a combination thereof) is not supported by Red Hat. For more information on supported hardware, please refer to http://www.redhat.com/hardware.

en	This is unstable, pre-release software.
ro	Acesta este software nestabil, pre-release.

en	This may take a moment.
ro	Aceasta ar putea dura o vreme.

en	This may take a moment. You may go back to the main menu to complete other installation options while formatting completes.
ro	Această operațiune are nevoie de timp. Puteți să vă întoarceți la meniul principalpentru a completa alte opțiune de instalare până când formatarea termină.

en	This media is good to install from.
ro	Acest mediu este bun pentru instalare.

en	This media is not good to install from.
ro	Nu se poate instala de pe acest mediu.

en	This mount point is invalid. The %s directory must be on the / file system.
ro	Acest punct de montare este nevalid. Directorul %s trebuie să fie pe sistemul de fișiere „/”.

en	Time settings
ro	Setări de oră

en	Timezone is not set.
ro	Fusul orar nu este setat.

en	Timezone settings
ro	Setări fus orar

en	Timezone: %s
ro	Fus orar: %s

en	Tip:
ro	Indiciu:

en	To use DASD disks, you must provide the device number.
ro	Pentru a folosi discuri DASD, trebuie să furnizați un număr pentru dispozitiv.

en	To use iSCSI disks, you must provide the address of your iSCSI target and the iSCSI initiator name you've configured for your host.
ro	Pentru a folosi discuri iSCSI, trebuie să furnizați o adresă pentru țintele iSCSI și pentru numele inițiatorului iSCSI configurat pentru această gazdă.

en	To use zFCP-attached SCSI disks, you must provide the FCP device number. Storage WWPN and FCP LUN are necessary if the zFCP adapter is not configured in NPIV mode or when automatic LUN scanning is disabled via a kernel module parameter.

en	Too short

en	Total selected space to reclaim: %s
ro	Spațiu total de recuperat: %s

en	Transport
ro	Neacceptat

en	Transport address
ro	A_dresă IP a țintei:

en	Tried to use undefined partition "%s" in Btrfs volume specification.
ro	S-a încercat folosirea partiției nedefinite „%s” în specificarea volumelor Btrfs.

en	Tried to use undefined partition "%s" in RAID specification.
ro	S-a încercat folosirea unei partiții nedefinite „%s” în specificarea RAID.

en	Tried to use undefined partition "%s" in Volume Group specification
ro	S-a încercat folosirea partiției nedefinite „%s” în specificarea grupului de volume

en	Type
ro	Tip

en	Type here to search.
ro	Scrieți aici pentru a căuta

en	UNFORMATTED DASDS
ro	DASD-uri NEFORMATATE

en	URL for the repository, without protocol.
ro	URL pentru depozit, fără protocol.

en	URL has no host component
ro	URL nu are componentă „host”

en	URL is empty
ro	URL-ul este gol

en	URL of proxy in the form of protocol://host:[port]
ro	URL al proxy-ului în formatul protocol://gazdă:[port]

en	URL type:

en	USER SETTINGS
ro	SETĂRI UTILIZATOR

en	U_ser name:
ro	N_ume utilizator:

en	Unable to create PID file
ro	Nu se poate crea fișier PID

en	Unable to encrypt password: unsupported algorithm {}
ro	Nu se poate cripta parola: algoritm nesuportat %s

en	Unable to find /bin/bash to execute! Not starting shell.
ro	Nu se poate găsi /bin/bash pentru execuție! Nu se pornește linia de comandă.

en	Unacceptable label format for file system.
ro	Format de etichetă inacceptabil pentru sistemul de fișiere.

en	Unavailable
ro	Indisponibil

en	Unformatted DASDs Detected
ro	DASD-uri neformatate detectate

en	Unknown
ro	Necunoscut

en	Unknown Linux

en	Unknown name of the %addon section.

en	Unknown or invalid device '%s' specified

en	Unknown or invalid format '%(format)s' specified for device '%(device)s'

en	Unloc_k
ro	Descui_e

en	Unmanaged
ro	Negestionat

en	Unregistering...
ro	Conexiunea a eșuat

en	Unregistration failed.
ro	Conexiunea a eșuat

en	Unsupported
ro	Neacceptat

en	Unsupported Hardware
ro	Hardware nesuportat

en	Unsupported Hardware Detected
ro	A fost detectat hardware nesuportat

en	Updates
ro	Actualizări

en	Usage

en	Usage: {}

en	Use
ro	Utilizează

en	Use All Space
ro	Folosește tot spațiul

en	Use Free Space
ro	Folosește spațiul liber

en	Use HTTP proxy
ro	_Proxy HTTP

en	Use Network Time
ro	Folosește timpul de rețea

en	Use _DCB
ro	Folosețe _DCB

en	Use auto _VLAN
ro	Folosește auto _VLAN

en	Use of this product is subject to the license agreement found at %s
ro	Utilizarea acestui produs intră sub incidența acordului de licențiere de la %s

en	Use of this product is subject to the license agreement found at:
ro	Folosirea acestui produs intră sub incidența acordului de licențiere de la:

en	Use password
ro	Folosește o parolă

en	Use text mode
ro	Folosește modul text

en	Use the credentials from discovery
ro	Utilizează autorizări în urma descoperirii

en	User %s will be created
ro	Utilizatorul %s va fi creat

en	User Name
ro	Nume utilizator

en	User _name:
ro	_Nume utilizator:

en	User and Group IDs
ro	ID-uri de utilizator și grup

en	User creation
ro	Creare utilizatori

en	User name
ro	Nume utilizator

en	User name is reserved for system: %s

en	User name:
ro	Nume utilizator:

en	VLAN

en	VLAN %(interface_name)s (%(parent_device)s, ID %(vlanid)s) connected
ro	VLAN %(interface_name)s (%(parent_device)s, ID %(vlanid)s) conectat

en	VLAN ID
ro	ID VLAN

en	VNC

en	VNC Password
ro	Parolă VNC

en	VNC password must be six to eight characters long. Please enter a new one, or leave blank for no password.
ro	Parola VNC trebuie să fie între șase și opt caractere lungime. Introduceți una nouă, sau lăsați gol pentru a nu stabili o parolă.

en	VPN Type
ro	Tip VPN

en	Vendor
ro	Producător

en	Verification finished.
ro	Se re-scanează discurile finalizate.

en	Verifying %s

en	Verifying media, please wait...
ro	Se verifică mediul de instalare, vă rugăm așteptați...

en	Version:
ro	_Regiune:

en	Volume
ro	Volum

en	Volume Group
ro	Grup de volume

en	Volume group "%s" defined without any physical volumes. Either specify physical volumes or use --useexisting.
ro	Grupul de volume „%s” este definit fără niciun volum vizic. Specificați volumele fizice sau --useexisting.

en	Volume group "%s" given in volgroup command does not exist.
ro	Grupul de volume „%s” specificat în comanda „volgroup” nu există.

en	Volume group given physical extent size of "%(extentSize)s", but must be one of: %(validExtentSizes)s.
ro	Mărimea grupului de volume, având în vedere mărimea de „%(extentSize)s” trebuie să fie una dintre: %(validExtentSizes)s.

en	WELCOME
ro	BUN VENIT

en	WELCOME TO %(name)s %(version)s.
ro	BUN VENIT LA %(name)s %(version)s.

en	WEP

en	WPA

en	WPA2

en	WWID

en	WWPN

en	WWPN:

en	Waiting for %s threads to finish
ro	Se așteaptă terminarea a %s fire de execuție

en	Warning checking storage configuration
ro	Avertizare la verificarea configurației de stocare

en	Warning checking storage configuration. Click for details.
ro	Avertizare la verificarea configurației de stocare. Clic pentru detalii.

en	Warning checking storage configuration. Click for details or press Done again to continue.
ro	Avertizare la verificarea configurației de stocare. Clic pentru detalii sau apăsați Gata din nou pentru a continua.

en	Warning checking storage configuration. Click for details or press Done again to continue.

en	Warning: All storage changes made using the installer will be lost when you choose to format. Proceed to run dasdfmt?
ro	Avertizare: Toate schimbările la configurația de stocare realizate cu ajutorul programului de instalare se vor pierde atunci când alegeți să formatați. Rulați mai departe dasfmt?

en	Warning: Existing data on reconfigured devices will be lost.

en	Warning: Processor has Simultaneous Multithreading (SMT) enabled

en	Warning: Processor has Simultaneous Multithreading (SMT) enabled. Click for details.
ro	Avertizare la verificarea configurației de stocare. Clic pentru detalii.

en	Warning: The rescue shell will trigger SELinux autorelabel on the subsequent boot. Add "enforcing=0" on the kernel command line for autorelabel to work properly.

en	Warning: This will revert all changes done so far. Do you want to proceed?
ro	Avertisment : Această acțiune va anula modificările făcute până acum. Doriți să continuați?

en	Warning: You won't be able to switch between keyboard layouts (from the default one) when you decrypt your disks after install.
ro	Atenție: Nu veți putea comuta între aranjamente de tastatură (de la cel implicit) atunci când se decriptează discurile după instalare.

en	We won't touch your disks until you click 'Begin Installation'.
ro	Nu ne vom atinge de discuri până nu dați clic pe „Începe instalarea”.

en	We'll need network access to fetch information about your location and to make software updates available for you.
ro	Aveți nevoie de acces la rețea pentru a obține informații despre locația dumneavoastră pentru a vă putea pune la dispoziție actualizări software.

en	Weak
ro	Slabă

en	Welcome to Fedora
ro	Bun venit la Fedora

en	What language would you like to use during the installation process?
ro	Ce limbă doriți să folosiți pe parcursul procesului de instalare?

en	When finished, please exit from the shell and your system will reboot.
ro	După ce terminați, vă rugăm ieșiți din linia de comandă și sistemul dumneavoastră va fi repornit.

en	When you create mount points for your %(name)s %(version)s installation, you'll be able to view their details here.
ro	Când creați puncte de montare pentru a instala %(name)s %(version)s , puteți vedea detaliile acestora aici.

en	Which combination(s) would you prefer for switching between keyboard layouts?
ro	Ce combinații de taste preferați pentru comutarea între aranjamentele de tastatură?

en	Which installation source would you like to use?
ro	Ce sursă de instalare doriți să folosiți?

en	Which keyboard layouts would you like to use on this system? You may move any layout to the top of the list to select it as the default.
ro	Ce aranjament de tastatură doriți să fie folosit pe sistem? Puteți muta orice aranjament în capul listei pentru a fi selectat ca implicit.

en	Wi-Fi Networks
ro	Rețea

en	Will try to connect again in 15 seconds...
ro	Se va încerca din nou în 15 secunde...

en	Wired (%(interface_name)s) connected
ro	Rețeaua cu fir (%(interface_name)s) conectată

en	Wired (%(interface_name)s) connected
ro	Interfața cu fir (%(interface_name)s) conectată

en	Wired (%(interface_name)s) disconnected
ro	Interfața cu fir (%(interface_name)s) deconectată

en	Wireless
ro	Fără fir

en	Wireless connected to %(access_point)s
ro	Rețeaua fără fir (wireless) conectată la %(access_point)s

en	Workarounds for manual installations: * Select only the disks with the same sector size during manual installation in graphical or text mode. * When disks with inconsistent sector size are selected for the installation, restrict each created LVM Volume Group to use Physical Volumes with the same sector size. This can only be done in graphical mode in the Custom partitioning spoke. Workarounds for kickstart installations: * Restrict what disks are used for the partitioning by specifying 'ignoredisk --drives=..' or 'ignoredisk --only-use=..'. * Specify what disks should be used for each created LVM Physical Volume: partition pv.1 --ondisk=..'. General workarounds: * Plain partitioning scheme can be used instead of LVM. * Some drives support re-configuration of sector sizes, for example by running 'hdparm --set-sector-size=<SIZE> <DEVICE>'.

en	Working
ro	Funcționează

en	Would you like to ignore this and continue with installation?

en	Writing network configuration
ro	Se scrie configurația de rețea

en	Writing objects

en	X was unable to start on your machine. Would you like to start VNC to connect to this computer from another computer and perform a graphical installation or continue with a text mode installation?

en	You can remove existing file systems you no longer need to free up space for this installation. Removing a file system will permanently delete all of the data it contains.
ro	Puteți elimina sisteme de fișiere existente de care nu mai aveți nevoie pentru a elibera spațiu pentru această instalare. Ștergerea unui sistem de fișiere va șterge permanent toate datele conținute.

en	You can remove or insert additional disks at this time and press 'Rescan Disks' below for the changes to take effect.
ro	Puteți elimina sau introduce discuri suplimentare în acest moment și să apăsați „Rescanare discuri” de mai jos pentru ca schimbările să aibă efect.

en	You don't have any Linux partitions.
ro	Nu aveți nicio partiție Linux. %s

en	You have chosen to encrypt some of your data. You will need to create a passphrase that you will use to access your data when you start your computer.
ro	Ați ales să criptați o parte din datele dumneavoastră. Vă trebuie o frază secretă necesară pentru a accesa datele atunci când porniți calculatorul.

en	You have chosen to skip boot loader installation. Your system may not be bootable.
ro	Ați ales să săriți peste instalarea boot-loaderului. Sistemul ar putea să nu pornească.

en	You have no working NTP server configured
ro	Nu aveți un server de NTP configurat

en	You have not created a bootable partition.
ro	Nu ați creat o partiție încărcabilă.

en	You have not defined a root partition (/), which is required for installation of %s to continue.
ro	Nu ați definit o partiție rădăcină (/) iar aceasta este necesară pentru a continua instalarea %s.

en	You have not specified a swap partition. %(requiredMem)s of memory is recommended to continue installation without a swap partition, but you only have %(installedMem)s.
ro	Nu ați specificat o partiție swap. Este necesară o memorie de minim %(requiredMem)s pentru a continua instalarea fără o partiție de swap, dar aveți doar %(installedMem)s.

en	You have not specified a swap partition. %(requiredMem)s of memory is required to continue installation without a swap partition, but you only have %(installedMem)s.
ro	Nu ați specificat o partiție swap. Este necesară o memorie de minim %(requiredMem)s pentru a continua instalarea fără o partiție de swap, dar aveți doar %(installedMem)s.

en	You have not specified a swap partition. Although not strictly required in all cases, it will significantly improve performance for most installations.
ro	Nu ați specificat o partiție swap. Deși nu e strict necesară, o astfel de partiție îmbunătățește semnificativ performanța pentru majoritatea instalărilor.

en	You haven't created any mount points for your %(product)s %(version)s installation yet. You can:
ro	Încă nu ați creat puncte de montare pentru a instala %(product)s %(version)s. Puteți să:

en	You may go back to the main menu to complete other installation options while this scan completes.
ro	Puteți reveni la meniul principal pentru a completa alte opțiuni de instalare în timp ce se completează scanarea.

en	You may add a keyboard layout by selecting it below:
ro	Puteți adăuga un aranjament de tastatură prin selectarea acestuia mai jos:

en	You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses.
ro	Puteți introduce o listă separată prin virgule de nume de grupuri și ID-uri de grupuri aici. Grupurile care nu există deja vor fi create; specificați GID-ul lor în paranteze.

en	You must create a new file system on the root device.
ro	Trebuie să creați un nou sistem de fișiere pe dispozitivul root.

en	You must include a PReP Boot Partition within the first 4GiB of an MBR- or GPT-formatted disk.
ro	Este necesar să includeți o Partiție de pornire PReP în primele 4GiB ale unui disc în format MBR sau GPT.

en	You must include an Apple Bootstrap Partition on an Apple Partition Map-formatted disk.
ro	Este necesar să includeți o Partiție Boostrap Apple pe un disc în format Apple Partition Map.

en	You must include at least one MBR- or DASD-formatted disk as an install target.
ro	Este necesar să includeți cel puțin un disk în format MBR sau DASD ca obiectiv de instalare.

en	You must include at least one MBR- or GPT-formatted disk as an install target.
ro	Este necesar să includeți cel puțin un disk în format MBR sau GPT ca obiectiv de instalare.

en	You must include at least one MBR-formatted disk as an install target.
ro	Este necesar să includeți cel puțin un disk în format MBR ca obiectiv de instalare.

en	You must include at least one disk as an install target.

en	You must set a password
ro	Trebuie să setați o parolă

en	You need to configure the network to use a network installation source.
ro	Trebuie să configurați rețeaua pentru a putea folosi o nouă sursă de instalare.

en	You need to set up networking first if you want to use NTP
ro	Trebuie să setați rețeaua înainte de a putea folosi NTP

en	You selected disk %(selected)s, which contains devices that also use unselected disk %(unselected)s. You must select or de-select these disks as a set.
ro	Ați selectat discul %(selected)s, care conține dispozitive care folosesc discul neselectat %(unselected)s. Trebuie să selectați sau să deselectați aceste discuri împreună.

en	You selected disk %(selected)s, which contains devices that also use unselected disks %(unselected)s. You must select or de-select these disks as a set.
ro	Ați selectat discul %(selected)s, care conține dispozitive care folosesc discurile neselectate %(unselected)s. Trebuie să selectați sau să deselectați aceste discuri împreună.

en	You selected disk %(selected)s, which contains devices that also use unselected disks %(unselected)s. You must select or de-select these disks as a set.
ro	Ați selectat discul %(selected)s, care conține dispozitive care folosesc discurile neselectate %(unselected)s. Trebuie să selectați sau să deselectați aceste discuri împreună.

en	You will have to press Done twice to confirm it.

en	You'll set a passphrase next.
ro	Veți seta o frază secretă în pasul următor.

en	Your %(mount)s partition is less than %(size)s which is lower than recommended for a normal %(productName)s install.
ro	Partiția %(mount)s este mai mică de %(size)s, mai mică decât minimul recomandat pentru o instalare normală %(productName)s.

en	Your %(mount)s partition is too large for %(format)s formatting (allowable size is %(minSize)s to %(maxSize)s)
ro	Partiția %(mount)s este prea mare pentru a fi formatată %(format)s (mărimea posibilă este între %(minSize)s și %(maxSize)s)

en	Your %(mount)s partition is too small for %(format)s formatting (allowable size is %(minSize)s to %(maxSize)s)
ro	Partiția %(mount)s este prea mică pentru a fi formatată %(format)s (mărimea posibilă este între %(minSize)s și %(maxSize)s)

en	Your %(mount)s partition size is lower than required %(size)s.
ro	Partiția %(mount)s este mai mică de %(size)s, mai mică decât minimul recomandat pentru o instalare normală %(productName)s.

en	Your %s must be on a separate partition or LV.
ro	%s trebuie să fie o partiție primară.

en	Your BIOS-based system needs a special partition to boot from a GPT disk label. To continue, please create a 1MiB 'biosboot' type partition.
ro	Sistemul dumneavoastră bazat pe BIOS are nevoie de o partiție specială pentru a putea fi încărcat de pe un disc cu tabelă de partiții GPT. Pentru a continua, vă rugăm să creați o partiție de 1 MiB de tip „biosboot”.

en	Your current %(product)s software selection requires %(total)s of available space, including %(software)s for software and %(swap)s for swap space.
ro	Selecția actuală de software pentru %(product)s necesită %(total)s de spațiu disponibil, inclusiv %(software)s pentru software și %(swap)s pentru swap.

en	Your current %(product)s software selection requires %(total)s of available space, including %(software)s for software and %(swap)s for swap space.
ro	Selecția actuală de software pentru %(product)s necesită %(total)s de spațiu liber, inclusiv %(software)s pentru software și %(swap)s pentru swap.

en	Your customizations will result in the following changes taking effect after you return to the main menu and begin installation:
ro	Particularizarea va avea ca efect implementarea următoarelor schimbări după ce reveniți la meniul principal și începeți instalarea:

en	Your firmware doesn't support XFS file system features on the /boot file system. The system will not be bootable. Please, upgrade the firmware or change the file system type.

en	Your root partition must be on a device of type: %s.

en	Your system has been mounted under %(mountpoint)s. If you would like to make the root of your system the root of the active system, run the command: chroot %(mountpoint)s

en	_AM/PM

en	_Accept Changes
ro	_Acceptă schimbările

en	_Account

en	_Add
ro	_Adaugă

en	_Add
ro	_Adaugă

en	_Add FCoE Disk(s)
ro	_Adaugă discuri FCoE

en	_Add a disk...
ro	_Adaugă un disc...

en	_Add layout
ro	_Adaugă aranjament

en	_Add mount point
ro	_Adaugă punct de montare

en	_Add user to the following groups:
ro	_Adaugă utilizatorul la următoarele grupuri:

en	_Add zFCP LUN...
ro	_Adaugă LUN zFCP...

en	_Address:
ro	adresă IP

en	_Advanced...
ro	_Avansat...

en	_Apply

en	_Auto-detected installation media:
ro	Mediu de instalare _auto-detectat:

en	_Automatically created mount points can be encrypted by default:

en	_Begin Installation
ro	În_cepe instalarea

en	_Bind targets to network interfaces This may take a moment...
ro	Se leagă ț_intele de interfețele de rețea. Ar putea dura ceva timp.

en	_Blivet-GUI Partitioning
ro	Partiționare _Blivet-GUI

en	_CCW:

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	Re_nunță

en	_Cancel

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel
ro	_Renunță

en	_Cancel & Return to Custom Partitioning
ro	_Renunță și revino la Partiționare particularizată

en	_Cancel & add more disks
ro	_Renunță și adaugă mai multe discuri

en	_Choose an ISO
ro	Sele_ctează un ISO

en	_City:
ro	_Oraș

en	_Click here to create them automatically.
ro	Dați _clic aici pentru a le crea automat

en	_Close
ro	În_chide

en	_Configuration URL
ro	URL de _configurare

en	_Configure...
ro	_Configurare...

en	_Configure...
ro	_Configurare...

en	_Configure...
ro	_Configurare...

en	_Configure...
ro	_Configurare...

en	_Confirm password
ro	_Confirmă parola

en	_Confirm:
ro	_Confirmați:

en	_Connect to Red Hat
ro	Conectat

en	_Continue
ro	_Continuă

en	_Continue
ro	_Continuă

en	_Controller ID:

en	_Custom

en	_Delete
ro	Ș_terge

en	_Delete It
ro	Șter_ge

en	_Device number:
ro	Număr _dispozitiv:

en	_Device number:
ro	Număr _dispozitiv:

en	_Discard All Changes
ro	_Salvează schimbările

en	_Discovery Authentication Type:
ro	Tip de _descoperire autentificare:

en	_Do not install boot loader
ro	_Nu instala încărcătorul (bootloader)

en	_Done
ro	_Gata

en	_EUI-64 / NGUID / UUID:

en	_Enable HTTP Proxy
ro	Activar_e proxy HTTP

en	_Encrypt
ro	Cript_ează

en	_Encrypt my data.
ro	Cript_ează datele mele.

en	_Exit Installer
ro	I_eșire din instalator

en	_Exit Installer
ro	R_enunță la instalare

en	_FTP Proxy
ro	Proxy _FTP

en	_Finish Installation

en	_Format with dasdfmt
ro	_Formatează cu dasdfmt

en	_Full disk summary and boot loader...
ro	_Sumarizare completă discuri și încărcător (bootloader)...

en	_Full name
ro	Nume comp_let

en	_Host Name:
ro	Nume _host:

en	_ISO file:
ro	Fișier _ISO:

en	_Installation Destination
ro	Destinația de _instalare

en	_Installation Source
ro	Sursă de _instalare

en	_Key:
ro	_Cheie:

en	_Keyboard
ro	_Tastatură

en	_LUN:

en	_LUN:

en	_Label:
ro	E_tichetă

en	_Language Support
ro	Suport _limbă

en	_Log In
ro	Au_tentificare

en	_Make this user administrator
ro	Setează ca utilizator ad_ministrator

en	_Method
ro	_Metodă

en	_Modify Disk Selection
ro	_Modifică selecția de discuri

en	_Modify Software Source
ro	_Modifică sursa de software

en	_Modify Storage Layout
ro	_Modifică configurația de stocare

en	_Modify...
ro	_Modifică...

en	_Modify...
ro	_Modifică...

en	_Multipath Devices
ro	Dispozitive _multicăi

en	_NIC:

en	_NVDIMM Devices

en	_Name:
ro	_Nume:

en	_Name:
ro	_Nume:

en	_Name:
ro	_Nume:

en	_Namespace:

en	_Network & Host Name
ro	_Rețea și nume host

en	_Network Time
ro	Ti_mp de rețea

en	_New mount points will use the following partitioning scheme:
ro	_Noile puncte de montare vor folosi următoarea schemă de partiționare:

en	_No
ro	_Nu

en	_No
ro	_Nu

en	_Node Login Authentication Type:
ro	Tip de autentificare login pentru _nod:

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_OK
ro	_Ok

en	_On the network:
ro	Pe rețea_ua mea:

en	_Open
ro	D_eschide

en	_Options
ro	_Opțiuni

en	_Other SAN Devices
ro	Alte disp_ozitive SAN

en	_Passphrase:
ro	_Frază secretă

en	_Passphrase:
ro	Frază se_cretă

en	_Password
ro	_Parolă

en	_Password:
ro	_Parola:

en	_Port:

en	_Preserve
ro	_Păstrează

en	_Preserve current selections
ro	_Păstrează selecțiile curente

en	_Preview layout
ro	_Previzualizare aranjament

en	_Proxy Host:
ro	Gazdă _proxy:

en	_Proxy setup...
ro	Configurare _proxy...

en	_Quit
ro	I_eșire

en	_Quit
ro	_Ieșire

en	_Quit
ro	_Renunță

en	_Quit
ro	_Părăsește

en	_Quit
ro	I_eșire

en	_Quit
ro	_Renunță

en	_Quit installer
ro	_Ieșire din instalator

en	_Reboot System

en	_Reclaim space
ro	Re_cuperare spațiu

en	_Reclaim space
ro	_Recuperează spațiu

en	_Refresh...

en	_Region:
ro	_Regiune:

en	_Register

en	_Remove
ro	Elimina_re

en	_Remove
ro	E_limină

en	_Remove layout
ro	Elimină a_ranjament

en	_Require a password to use this account
ro	Necesită o pa_rolă pentru a folosi acest cont

en	_Rescan Disks
ro	_Rescanează discuri

en	_Reset All

en	_Reset selections
ro	_Resetează selecții

en	_Retry
ro	_Reîncearcă

en	_Retry Discovery
ro	_Reîncearcă descoperirea

en	_Retry Discovery
ro	_Reîncearcă descoperirea

en	_Retry Discovery
ro	_Reîncearcă descoperiera

en	_Reverse CHAP User name:
ro	Nume utilizator pentru CHAP invers:

en	_Root Password
ro	Parolă _Root

en	_Root Password:
ro	Parolă _root:

en	_Satellite

en	_Save
ro	_Salvează

en	_Save Changes
ro	_Salvează schimbările

en	_Save Passphrase
ro	_Salvează frază secretă

en	_Sector size:

en	_Select
ro	_Selectează

en	_Select network
ro	Pe rețea_ua mea:

en	_Select the type of device you wish to add
ro	_Selectați tipul de dispozitiv pe care doriți să-l adăugați

en	_Set as Boot Device
ro	_Setează ca dispozitiv de încărcare (boot)

en	_Shrink
ro	Micșorea_ză

en	_Socks Host
ro	Gazdă _Socks

en	_Software Selection
ro	_Selecție software

en	_Start Discovery
ro	Începe de_scoperirea

en	_Start Discovery
ro	Începe de_scoperirea

en	_Start Discovery
ro	Începe de_scoperirea

en	_Stop Hotspot...
ro	Oprește hot_spot...

en	_Subsystem NQN:

en	_Target IP Address:
ro	A_dresă IP a țintei:

en	_Target:

en	_Test the layout configuration below:
ro	_Testați configurația aranjamentului mai jos:

en	_Time & Date
ro	_Oră și dată

en	_Type:
ro	Tip

en	_Undo last action

en	_Unlock
ro	Desc_uie

en	_Unregister

en	_Update Settings
ro	Act_ualizează setări

en	_Use Authentication
ro	_Utilizează autentificarea

en	_Use as Hotspot...
ro	_Utilizare ca hotspot...

en	_User Creation
ro	Creare _utilizator

en	_User name
ro	Nume _utilizator

en	_Verify
ro	_Verifică

en	_Volume Group:
ro	Grup de _volume

en	_Volume Group:
ro	_Grup de volume:

en	_Volume:
ro	_Volum:

en	_WWID:

en	_WWPN:

en	_Yes
ro	_Da

en	_Yes
ro	_Da

en	_zSeries Devices
ro	Dispozitive _zSeries

en	boot loader stage2 device %(stage2dev)s is on a multi-disk array, but boot loader stage1 device %(stage1dev)s is not part of this array. The stage1 boot loader will only be installed to a single drive.
ro	dispozitivul de încărcare stage2 %(stage2dev)s se află într-o matrice (array) multi-disc, dar dispozitivul de încărcare stage1 %(stage1dev)s nu este parte al acestei matrici. Încărcătorul stage1 va fi instalat pe un singur disc.

en	boot loader stage2 device %(stage2dev)s is on a multi-disk array, but boot loader stage1 device %(stage1dev)s is not. A drive failure in %(stage2dev)s could render the system unbootable.
ro	dispozitivul de încărcare a sistemului (bootloader) stage2 %(stage2dev)s se află într-o matrice (array) multi-disc, dar dispozitivul de încărcare stage1 %(stage1dev)s nu se află. Un defect al %(stage2dev)s poate face sistemul neîncărcabil.

en	checking status
ro	se verifică starea

en	container

en	container

en	disk free
ro	liber pe disc

en	empty password
ro	parolă goală

en	fs free
ro	fs liber

en	hostname:port
ro	Setați host name

en	iSCSI _Initiator Name:
ro	Nume _inițiator iSCSI:

en	iscsi --iface must be specified (binding used) either for all targets or for none
ro	iscsi --iface trebuie specificat (binding-ul folosit) fie pentru toate țintele (targets) sau pentru niciuna

en	kernel

en	kernel-redhat

en	key1,key2,...

en	local ISO file
ro	fișier ISO local

en	logvol --noformat must also use the --name= option.
ro	logvol --noformat trebuie să folosească și opțiunea --name=.

en	malformed URL, cannot parse it.
ro	URL formatat greșit, nu poate fi parsat.

en	metalink

en	mirrorlist

en	none

en	not available
ro	Indisponibil

en	not configured
ro	neconfigurat

en	not set
ro	nu este setat

en	part --noformat must also use the --onpart option.
ro	part --noformat trebuie sa folosească și opțiunea --onpart.

en	policy name required for %s
ro	este necesară politică (policy) pentru %s

en	product name unknown

en	raid --noformat must also use the --device option.
ro	raid --noformat trebuie să folosească și opțiunea --device.

en	repository URL

en	status: not working
ro	stare: nefuncțional

en	status: working
ro	stare: funcțional

en	summary
ro	sumar

en	testing status...
ro	testare stare...

en	to begin installation
ro	pentru a începe instalarea

en	to enter the %(spoke_title)s spoke
ro	pentru a intra în spița %(spoke_title)s

en	to go back to region list
ro	înapoi la lista cu regiuni

en	to rescan devices
ro	rescanează dispozitive

en	to return to language list

en	unknown
ro	Necunoscut

en	unplugged
ro	neconectat

en	volgroup --noformat and volgroup --useexisting must also use the --name= option.
ro	volgroup --noformat și volgroup --useexisting trebuie să folosească și opțiunea --name= .

en	wheel, my-team (1245), project-x (29935)
ro	wheel, echipa-mea (1245), proiectul-x (29935)

en	zFCP

en	{count} disk selected; {capacity} capacity; {free} free

en	{count} disks selected; {capacity} capacity; {free} free

en	{count} disks selected; {capacity} capacity; {free} free

en	{device_description} ({device_name})
ro	%(description)s (%(deviceName)s)

en	{device_name} on {container_name}
ro	%(deviceName)s pe %(container)s

en	{fs} must be on a device of type {type}

en	{product} Linux {version} for {arch}

en	{product} {version} for {arch}

en	{} _storage device selected

en	{} _storage devices selected

en	{} _storage devices selected

en	{} cannot be encrypted

en	{} consumed

en	{} free
ro	%s liber

en	{} may be a system boot partition! Deleting it may break other operating systems. Are you sure you want to delete it?
ro	%s ar putea fi o partiție de de pornire! Ștergerea acesteia ar putea distruge alt/e sistem/e operative instalate. Sigur dorești să o/le ștergi?

en	{} subscriptions attached to the system

en	{}. {}